目錄

簡介

問題

解決方案

簡介

本文說明如何診斷Cisco Unity Connection Media Convergence Server(MCS)7835 I系列指示燈的問題。

問題

在MCS 7835 I系列上，黃色指示燈亮起，如下圖所示：

拉出面板時，可以看到指示燈亮起。在此情況下，由於系統事件日誌已滿，指示燈將亮起。

附註：IBM已確認，當系統事件日誌已滿時，指示燈亮起。

解決方案

如前所述，由於系統事件日誌已滿，指示燈亮起。完成以下步驟以清除系統事件日誌：

1. 在啟動過程中，出現進入BIOS的螢幕時，按F1:

2. 按F1後，選擇System Event Logs:

3. 選擇Clear System Event Log選項，以從此螢幕中清除系統事件日誌：

4. 當提示確認刪除請求時，按Enter:

5. 按Esc返回主BIOS螢幕。

6. 再次按Esc退出BIOS。系統繼續啟動過程。