目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

重要附註

CatOS 和 Cisco IOS 系統軟體之間的差異

CatOS和Cisco IOS軟體映像的命名約定

DRAM、Boot ROM、Bootflash和PC卡(PCMCIA)要求

從CatOS轉換為Cisco IOS系統軟體的逐步過程

下載啟動映像和轉換實用程式

設定與TFTP伺服器的連線

運行轉換實用程式

相關資訊

簡介

本文提供如何將Cisco Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine（使用多層交換器功能卡[MSFC]卡）的作業系統(OS)從混合模式轉換為本地模式的說明，並從Cisco.com下載一個特殊轉換實用程式。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據搭載MSFC2的Catalyst 6500監督器引擎2。

註：此轉換過程僅適用於帶MSFC卡的Catalyst 6500 Supervisor引擎1、1A或2。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

重要附註

CatOS 和 Cisco IOS 系統軟體之間的差異

Supervisor Engine上使用CatOS，MSFC上則使用Cisco IOS軟體（混合）：CatOS映像可作為系統軟體，在Catalyst 6500/6000交換器上執行Supervisor Engine。如果安裝了選用的MSFC，則會使用單獨的Cisco IOS®軟體映像來執行MSFC。CatOS提供第2層(L2)交換功能。MSFC上的Cisco IOS提供第3層(L3)路由功能。

Supervisor Engine 和 MSFC 上皆使用 Cisco IOS 軟體（原生）：單一Cisco IOS軟體映像可作為系統軟體，在Catalyst 6500/6000交換器上執行Supervisor Engine和MSFC。

註：有關詳細資訊，請參閱適用於Cisco Catalyst 6500系列交換機的Cisco Catalyst和Cisco IOS作業系統的比較。

CatOS和Cisco IOS軟體映像的命名約定

Supervisor Engine上使用CatOS，MSFC上則使用Cisco IOS軟體

本節介紹Supervisor Engine 1、2、720和32的CatOS映像命名約定，以及MSFC1、MSFC2、MSFC2A和MSFC3的Cisco IOS軟體映像命名約定。

- Supervisor Engine 1、1A、2、720和32的CatOS命名約定

- cat6000-sup -監督器引擎1和1A

- cat6000-sup2 -監督器引擎2

- cat6000-sup720 -監督器引擎720

- cat6000-sup32 -監督器引擎32

以下是Supervisor Engine的CatOS映像範例：

- cat6000-supk8.8-1-1.bin是Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1和1A CatOS映像，版本8.1(1)。

- cat6000-sup2cvk8.8-5-4.bin是Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 2 CatOS映像，版本8.5(4)。

- cat6000-sup720k8.8-1-1.bin是Catalyst 6500/6000監督器引擎720 CatOS映像，版本8.1(1)。

- cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin是Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 32 CatOS映像8.4版。

- MSFC1、MSFC2、MSFC2A和MSFC3的Cisco IOS軟體命名約定

- c6msfc - MSFC1

- c6msfc2 - MSFC2

- c6msfc2a - MSFC2A

- c6msfc3 - MSFC3

- c6msfc-boot - MSFC1啟動映像

- c6msfc2-boot - MSFC2啟動映像

以下是MSFC的Cisco IOS軟體映像範例：

- c6msfc-boot-mz.121-19.E是Catalyst 6500/6000 MSFC1 Cisco IOS軟體版本12.1(19)E開機映像。

- c6msfc-ds-mz.121-19.E是Catalyst 6500/6000 MSFC1 Cisco IOS軟體版本12.1(19)E映像。

- c6msfc2-jsv-mz.121-19.E是Catalyst 6500/6000 MSFC2 Cisco IOS軟體版本12.1(19)E映像。

- c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF是Catalyst 6500/6000 MSFC2A Cisco IOS軟體版本12.2(18)SXF映像。

- c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2是Catalyst 6500 MSFC3 Cisco IOS軟體版本12.2(14)SX2映像。

適用於Supervisor Engine和MSFC的Cisco IOS軟體映像

- Supervisor Engine 1A和2（帶有MSFC1或MSFC2）的Cisco IOS軟體命名約定

c6supxy表示映像在其上運行的Supervisor Engine/MSFC組合。x是Supervisor Engine版本，y是MSFC版本。這些版本以粗體顯示在這些清單中：

- c6sup — 這是Cisco IOS軟體映像的原始名稱。該映像在Supervisor引擎1 MSFC1上運行。

- c6sup11 — 管理引擎1、MSFC1

- c6sup12 — 管理引擎1、MSFC2

- c6sup22 — 管理引擎2、MSFC2

以下是適用於MSFC1或MSFC2的Supervisor引擎1和2的Cisco IOS軟體映像範例：

- c6sup-is-mz.120-7.XE1是Catalyst 6500/6000 Cisco IOS軟體版本12.0(7)XE1映像（帶Supervisor Engine 1/MSFC1）。

- c6sup11-dsv-mz.121-19.E1是Catalyst 6500/6000 Cisco IOS軟體版本12.1(19)E1映像(帶Supervisor Engine 1/MSFC1)。

- c6sup12-js-mz.121-13.E9是Catalyst 6500/6000 Cisco IOS軟體版本12.1(13)E9映像(帶Supervisor Engine 1/MSFC2)。

- c6sup22-psv-mz.121-11b。EX1是Catalyst 6500 Cisco IOS軟體版本12.1(11b)EX1映像(帶Supervisor Engine 2/MSFC2)。

- Supervisor Engine 720的Cisco IOS軟體命名慣例

s720xy表示Supervisor Engine 720上的MSFC/原則功能卡(PFC)組合。x是MSFC版本，y是PFC版本。以下版本以粗體顯示在此清單中：

- s72033 - MSFC3、PFC3

以下是Supervisor Engine 720的Cisco IOS軟體命名慣例範例：

- s72033-jk9s-mz.122-14.SX是Catalyst 6500 Supervisor Engine 720 Cisco IOS軟體版本12.2(14)SX映像(帶Supervisor Engine 720/MSFC3/PFC3a)。

- Supervisor Engine 32的Cisco IOS軟體命名約定

s32xy 表示Supervisor Engine 32上的MSFC/PFC組合。x 是MSFC版本，而y是PFC版本。以下版本以粗體顯示在此清單中：

- s3223 - MSFC2、PFC3

以下是Supervisor Engine 32的Cisco IOS軟體命名慣例範例：

- s3223-ipbasek9_wan-mz.122-18.SXF是Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 Cisco IOS軟體版本12.2(18)SXF映像(搭載Supervisor Engine 32/MSFC2A/PFC3B)。

- 注意：您可以下載本部分提及的所有映像和許多其他映像。請參閱下載 — 交換器(僅限註冊客戶)的LAN交換器一節。

DRAM、Boot ROM、Bootflash和PC卡(PCMCIA)要求

Supervisor Engine 1A、2、720和32的DRAM和Boot ROM(ROM Monitor [ROMmon])要求

請參閱CatOS或Cisco IOS軟體版本的Catalyst 6500系列版本說明，檢視是否有任何DRAM和啟動ROM(ROMmon)要求。發出show version命令，以驗證DRAM和ROMmon（系統引導）版本。

如果需要物理DRAM或引導ROM升級，請參閱硬體的升級說明。如需說明，請參閱Catalyst 6500系列組態說明的模組升級說明一節。為了在交換機上運行本機Cisco IOS，建議在Supervisor卡和MSFC卡上使用相同的DRAM。使用不匹配的DRAM記憶體無法運行本地Cisco IOS。

Supervisor引擎1A和2的Bootflash和PC卡(PCMCIA)要求

- 使用Supervisor引擎bootflash對比PC卡(PCMCIA)

Supervisor Engine 1和1A配備16 MB的bootflash。Supervisor Engine 2附帶32 MB的bootflash。沒有選項可升級Supervisor Engine 1、1A或2的Supervisor Engine bootflash。

CatOS映像(cat6000*)通常儲存在Supervisor引擎bootflash中。如果儲存多個CatOS映像，則可能需要PC卡。此要求取決於Supervisor Engine和映像大小。

註：本文檔使用星號(*)表示任何影象名稱。

Cisco IOS軟體映像(c6sup*)通常儲存在Supervisor Engine bootflash中。在Cisco IOS軟體版本12.1(11b)E和更新版本中，某些映像的大小已增加，無法安裝在Supervisor Engine 1A 16 MB bootflash中。如果映像大小較大，Supervisor Engine 2只能在Supervisor Engine bootflash中儲存一個映像。可能需要使用PC卡來儲存一個或多個c6sup*映像。此要求取決於影象大小。

PCMCIA（快閃記憶體PC）卡可以儲存：

- CatOS映像(cat6000*)

- Cisco IOS軟體映像(c6sup*)

- 適用於MSFC映像的Cisco IOS軟體(c6msfc*)

PC卡適用於Supervisor引擎1、1A和2，大小分別為16、24和64 MB。

- 使用MSFC bootflash對比PC卡(PCMCIA)

適用於Supervisor引擎1A和2的MSFC具有自己的bootflash。MSFC1有16 MB的bootflash。MSFC2有16到32 MB的bootflash，具體取決於發貨日期。

MSFC(c6msfc*)的Cisco IOS軟體映像通常儲存在MSFC bootflash中。在MSFC1和MSFC2的Cisco IOS軟體版本12.1(11b)E和更新版本中，某些映像的大小已增加，無法安裝在MSFC bootflash中。

如果是MSFC2(c6msfc2*)的Cisco IOS軟體映像，請從16 MB升級到32 MB SIMM，或使用PC卡在內部MSFC bootflash SIMM上儲存一個或多個較大的c6msfc2*映像或引導映像(c6msfc2-boot*)。有關如何將Supervisor Engine 1A和2上的內部MSFC2 bootflash從16升級到32 MB的資訊，請參閱Catalyst 6000系列MSFC2 Bootflash裝置升級安裝說明

對於MSFC1(c6msfc*)的Cisco IOS軟體映像，沒有升級內部bootflash的選項。儲存這些較大的影象需要PC卡。

PCMCIA（快閃記憶體PC）卡可以儲存：

- CatOS映像(cat6000*)

- Cisco IOS軟體映像(c6sup*)

- 適用於MSFC映像的Cisco IOS軟體(c6msfc*)

Supervisor Engine 1、1A和2的快閃記憶體PC卡大小為16、24和64 MB。

Supervisor引擎720的Bootflash和PC卡(PCMCIA)要求

Supervisor Engine 720附帶有64 MB的Supervisor Engine bootflash和64 MB的MSFC bootflash。有兩個插槽可用於CompactFlash II型卡（磁碟0和磁碟1），它們可提供額外的儲存。Supervisor引擎720的CompactFlash卡有64、128、256和512 MB大小。此外，還提供1 GB的MicroDrive。

Supervisor引擎720(s720xx*)映像目前沒有快閃記憶體限制。有關如何安裝Supervisor Engine 720快閃記憶體卡或MicroDrives的資訊，請參閱Catalyst 6500系列和Cisco 7600系列Supervisor引擎720 CompactFlash記憶體卡安裝說明。

註：由於Supervisor Engine 720的一些最新軟體映像大於bootflash裝置，因此建議使用CompactFlash卡。

有關Catalyst交換機平台上可用的最小和最大記憶體的資訊，請參閱Catalyst交換機平台支援的記憶體/快閃記憶體大小。

Supervisor引擎32的Bootflash和PC卡(PCMCIA)要求

Supervisor Engine 32附帶有256 MB的Supervisor Engine bootflash和256 MB的MSFC bootflash。Supervisor引擎32具有一個外部CompactFlash II型插槽和256 MB內部CompactFlash快閃記憶體。內部CompactFlash，稱為bootdisk:在命令列介面(CLI)中，可升級到512 MB和1 GB。CompactFlash II型插槽支援CompactFlash II型卡和IBM MicroDrive卡。Supervisor引擎32的CompactFlash卡有64、128和256 MB大小。Supervisor Engine 32硬體能夠支援512 MB和1 GB的CompactFlash II型快閃記憶體。外部CompactFlash記憶體的關鍵字是disk0:。內部CompactFlash記憶體的關鍵字是bootdisk:。

從CatOS轉換為Cisco IOS系統軟體的逐步過程

本節介紹將Catalyst 6500/6000系列交換器上執行的軟體，從使用MSFC上的Cisco IOS軟體的Supervisor Engine上的CatOS轉換為Supervisor Engine/MSFC上的原生Cisco IOS軟體所需的步驟。

注意：確保TFTP伺服器在網路上可用。必需的映像必須位於TFTP伺服器上。嘗試運行轉換工具之前，您必須能夠從Supervisor和MSFC卡對TFTP伺服器執行ping。將PC或筆記型電腦連線到Supervisor的控制檯埠，並從那裡運行轉換工具。只要Supervisor和MSFC與TFTP伺服器之間存在IP連線，您就可以運行本文檔中所述的轉換工具。

註：本文檔使用的影象僅用於示例。將映像替換為您在交換機環境中使用的映像。有關記憶體和ROMmon要求，請參閱Catalyst 6500系列發行說明。在轉換之前，請確保參考發行說明，以便新的Cisco IOS軟體版本支援機箱中的現有線卡。

轉換過程分為以下幾個部分：

- 下載啟動映像和轉換實用程式

- 設定與TFTP伺服器的連線

- 運行轉換實用程式

下載啟動映像和轉換實用程式

1. 獲取Supervisor Engine（使用MSFC）的本機(Cisco IOS)代碼：

1. 前往Cisco.com上的Software Downloads頁面，並使用您的CCO使用者名稱和密碼登入。從下載頁中選擇Cisco IOS Software。

2. 按一下「Cisco IOS 12.1」。

注意：提供的下載過程適用於Cisco IOS 12.1。其他Cisco IOS版本的下載過程可能有所不同。

3. 按一下「Download Cisco IOS 12.1 Software」。

4. 按一下CAT6000-SUP2/MSFC2。有關映像名稱約定，請參閱本文檔的CatOS和Cisco IOS軟體映像的命名約定部分。

5. 按一下release 12.1.26E6。

6. 根據配置要求選擇軟體功能集。

7. 按一下「I Agree」。

8. 驗證軟體映像後，按一下Next。

9. 按一下「Accept」以同意軟體下載規則。

10. 在Enter Network Password視窗中，輸入您的CCO使用者名稱和密碼。

11. 在「File Download」視窗中按一下Save，然後選擇要儲存檔案的位置。檔案將下載到你的電腦或筆記型電腦。

2. 將轉換實用程式（14 MB壓縮檔案）從Cisco.com下載到您的PC或筆記型電腦上的資料夾中：

1. 前往Cisco Software Config。Cisco.com上的Cat6000工具。

2. 使用您的CCO使用者名稱和密碼登入。出現「Select a File to Download（選擇要下載的檔案）」螢幕。

3. 按一下「wconvertit0-12.zip」。

4. 在下一個螢幕上驗證軟體映像後，按一下Next。

5. 輸入使用者名稱和密碼，然後在出現Enter Network Password螢幕時按一下OK。

6. 按一下「Accept」以同意軟體下載規則。

7. 輸入使用者名稱和密碼，然後按一下OK。出現「File Download（檔案下載）」螢幕。

8. 在「File Download（檔案下載）」螢幕上按一下Save，然後將zip檔案儲存到新資料夾中。檔案開始下載。

9. 在PC或筆記型電腦上，在xxx 資料夾(其中xxx 是下載wconvertit0-12.zip的資料夾)中找到wconvertit0-12.zip。 指向zip檔案，按一下右鍵滑鼠，然後向下滾動到WinZip。選擇Extract to here。

所有檔案都會解壓到名為wconvertit0-12的資料夾中。解壓後，在wconvertit0-12資料夾中查詢名為RunScripts.BAT的檔案，該檔案是稍後用於CatOS到IOS轉換的工具。

設定與TFTP伺服器的連線

1. 將PC或筆記型電腦的串列埠連線到Supervisor Engine的控制檯埠，然後開啟Hyperterminal。如需詳細資訊，請參閱將終端機連接到 Catalyst 交換器上的主控台連接埠。

2. 將乙太網電纜從TFTP伺服器連線到Catalyst機箱上的乙太網埠。

注意：將TFTP伺服器在拓撲上設定為更靠近交換機，或與交換機設定在同一個LAN網段上，以消除交換機和TFTP伺服器之間多餘的網路複雜性。

3. 登入到Supervisor Engine，然後檢查快閃記憶體PC卡(slot0:)和Supervisor引擎bootflash(bootflash:)是否有足夠的空間來獲取新映像。(建議您選擇slot0:如果可能)。

注意：您可以根據需要在這些裝置上釋放空間。發出delete bootflash:命令或delete slot0:命令刪除檔案。然後發出squeeze bootflash:命令或squeeze slot0:命令清除裝置中的所有已刪除檔案。

Console>

!--- This is the Supervisor Engine console prompt.

Console>enable

Enter password:

Console> (enable)dir slot0:

1   -rw-  25205200    Jun 05 2006 15:50:18 c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin

2   -rw-  15791888    Jun 05 2006 15:56:04 cat6000-sup2cvk8.8-5-4.bin

23257088 bytes available (41000960 bytes used)

Console> (enable)dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1 15791888 Jun 05 2006 15:13:46 cat6000-sup2cvk8.8-5-4.bin

16189552 bytes available (15792016 bytes used)

Console> (enable)delete bootflash:cat6000-sup2cvk8.8-5-4.bin

Console> (enable)squeeze bootflash:

All deleted files will be removed, proceed (y/n) [n]? y

Squeeze operation may take a while, proceed (y/n) [n]? y

Erasing squeeze log

Console> (enable)dir bootflash:

No files on device

31981568 bytes available (0 bytes used)

4. 使用set port enable 命令啟用連線到TFTP伺服器的乙太網埠。

Console> (enable)set port enable 3/47

Port 3/47 enabled.

5. 使用set interface sc0命令為交換機(Supervisor Engine)提供IP地址。

Console> (enable)set interface sc0 1 30.0.0.2 255.0.0.0

Interface sc0 vlan set, IP address and netmask set.

Console> (enable)show interface

sl0: flags=50<DOWN,POINTOPOINT,RUNNING>

slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0

sc0: flags=63

vlan 1 inet 30.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 30.255.255.255

sc1: flags=62<DOWN,BROADCAST,RUNNING>

vlan 2 inet 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 broadcast 0.0.0.0

WARNING: Vlan 2 does not exist!!

6. 確保可從Supervisor Engine連線至TFTP伺服器。使用ping命令測試TFTP伺服器和Supervisor Engine之間的連線。

Console> (enable)ping 30.0.0.1

!!!!!

----30.0.0.1 PING Statistics----

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss

round-trip (ms)  min/avg/max = 1/1/1

7. 備份Supervisor Engine配置檔案。這是由轉換實用程式為您完成的（僅在您要求時）。 但是，現在使用copy config tftp命令備份配置。如需詳細資訊，請參閱使用組態檔。

Console> (enable)copy config tftp

This command uploads non-default configurations only.

Use 'copy config tftp all' to upload both default and non-default configurations.

IP address or name of remote host [30.0.0.1]?

Name of file to copy to [myswitch.cfg]?

!--- Press

here or type in a new file name.

Upload configuration to tftp:myswitch.cfg (y/n) [n]? y

...............

Configuration has been copied successfully.

注意：在轉換為Cisco IOS軟體作為系統軟體之後，需要重新配置交換機，因為轉換過程丟失了配置。如果備份這些檔案，則可以在轉換後用作參考，或者如果您決定轉換回CatOS，則用作備份。

8. 確保您可以從MSFC:

1. 首先，發出show module命令，以瞭解MSFC具有哪個虛擬模組編號

Console> (enable)show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-S2U-MSFC2    yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

!--- Output suppressed

2. 然後發出session <module>或switch console命令以連線到MSFC。

Console> (enable)session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

Router>

!--- This is the MSFC console prompt.

Router>enable

Router#

3. 配置MSFC的IP地址，如下所示：

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface vlan 1

Router(config-if)#ip address 30.0.0.3 255.0.0.0

Router(config-if)#no shutdown

16:03:39: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up

16:03:40: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Router(config-if)#^Z

Router#write memory

4. 發出ping命令，以測試從MSFC到TFTP伺服器的連線。

Router#ping 30.0.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 30.0.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

9. 備份MSFC配置檔案。

轉換實用程式會為您完成此操作（僅在您要求時）。 但是，發出write network或copy running-config tftp命令以立即備份配置。如需詳細資訊，請參閱使用組態檔。

Router#write network

This command has been replaced by the command:

'copy system:/running-config <url>'

Address or name of remote host []? 30.0.0.1

Destination filename [router-confg]?

!--- Press

here or type in a new file name.

Write file tftp://30.0.0.1/router-confg? [confirm]

!! [OK]

Router#

10. 確保MFSC BOOT變數指向MSFC映像（Ifso，轉到步驟14）。 如果沒有，則轉至下一步（步驟11）。

Router#show bootvar

BOOT variable = bootflash:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6,1

!--- Here MSFC boot variable is pointing to the correct image.

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E6

Configuration register is 0x2102

11. 發出dir bootflash:命令，以確保MSFC bootflash:有MSFC映像。

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     1861272  Jun 05 2006 15:23:37 +00:00  c6msfc2-boot-mz.121-26.E6

2  -rw-    14172520  Jun 05 2006 15:20:10 +00:00  c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6

31981568 bytes total (15947520 bytes free)

Router#

如果缺少MFSC映像，則必須將其下載到MSFC bootflash:從TFTP伺服器。

12. 更改BOOT變數以指向正確的映像。

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#boot system flash bootflash:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6

Router(config)#boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E6

Router(config)#^Z

Router#

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

13. 確保BOOT變數指向MSFC映像。

Router#show bootvar

BOOT variable = bootflash:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E6

Configuration register is 0x2102

14. 退出MSFC並返回Supervisor Engine控制檯。

Router#exit

Console> (enable)

!--- This is the Supervisor Engine console prompt.

注意：如果發出switch console命令以訪問MSFC，則必須輸入Ctrl-C三次，而不是exit命令。

15. 關閉超級終端（因為轉換實用程式現在需要使用您的PC或筆記型電腦串列埠）。

運行轉換實用程式

1. 啟動TFTP伺服器。

2. 在PC或筆記型電腦上，轉到解壓縮RunScript.BAT檔案的資料夾並運行該檔案。

可能需要一段時間才能顯示工具。

3. 在轉換工具螢幕上輸入以下資訊：

- 在Serial Interface Details面板中，選擇Use Serial Port Connection，然後選擇Serial Port Number 1（如果超級終端連線使用COM1）。

- 在「日誌詳細資訊」面板中，標記開啟日誌螢幕？覈取方塊。

- 在「TFTP詳細資訊」面板中，輸入TFTP伺服器地址。如果TFTP伺服器位於您的PC或筆記型電腦上，則這是PC或筆記型電腦的IP地址。

- 在「Image Details（映像詳細資訊）」面板中，輸入確切的Source File Path，然後選擇slot0:或bootflash:File Device。

- 在Configuration Details面板中，標籤Upload Switch configuration files to the TFTP server?覈取方塊。

4. 按一下「GO」。

附註：轉換過程啟動後，如果中斷（除非提示停止）會使裝置處於無法引導的狀態。此過程可能需要30-45分鐘。

5. 此時筆記型電腦螢幕上會顯示五條消息，具體取決於配置和裝置功能。您的操作取決於顯示的消息。有關每個可能消息的資訊，請參閱以下圖：

- 可能需要退出超級終端會話，應用程式才能正常工作。

- bootflash:不夠大，無法儲存影象。bootflash:裝置必須更換為具有更多記憶體或使用slot0：中的快閃記憶體PC卡的裝置。

或

- 如果有足夠的空間，請按一下Yes，系統開始將映像傳送到bootflash:或slot0:，這可能需要幾分鐘。

- 檢查介面和TFTP伺服器並修復發現的任何問題，然後繼續。

6. 當出現此警報視窗時，按一下OK以重新載入交換機。這可能需要幾分鐘才能完成。

7. 下載到slot0：期間，出現此視窗。按一下「Yes」以格式化Sup-bootflash:本機上複製組態。然後在下一個警報視窗中按一下OK。

使用slot0：進行轉換現在已經完成，且重新載入的交換機正在運行Cisco IOS。退出此應用程式並檢查交換機的狀態。您已完全完成slot0:下載。不要繼續其餘步驟。

8. 下載到bootflash：過程中，裝置，此視窗出現。使用bootflash：進行轉換。現在已經大部分完成，重新載入的交換機正在運行Cisco IOS。按一下OK，然後退出應用程式。繼續執行步驟9。

9. 使用show version、dir sup-bootflash:、dir bootflash:檢查Supervisor Engine的狀態和show bootvar命令。

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-DSV-M), Version 12.1(26)E6, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 23-Jan-06 02:16 by hqluong

Image text-base: 0x40008F90, data-base: 0x418EA000

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(11r)E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-DSV-M), Version 12.1(26)E6, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 55 minutes

Time since Router switched to active is 27 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System image file is "sup-bootflash:c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin"

!--- Output Suppressed

Router#dir sup-bootflash:

Directory of sup-bootflash:/

1  -rw-    25205200  Jun 05 2006 17:02:43 +00:00  c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin

31981568 bytes total (6776240 bytes free)

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     1861272  Jun 05 2006 15:23:37 +00:00  c6msfc2-boot-mz.121-26.E6

2  -rw-    14172520  Jun 05 2006 15:20:10 +00:00  c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6

3  -rw-         455  Jun 05 2006 17:08:47 +00:00  RConfig.cfg

31981568 bytes total (1594721 bytes free)

Router#

Router#show bootvar

BOOT variable = sup-bootflash:c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E6

Configuration register is 0x2 (will be 0x102 at next reload)

Standby is not up.

10. 格式化Supervisor Engine bootflash:（現在是sup-bootflash：）。 必須執行此步驟，Cisco IOS才能寫入sup-bootflash:可靠的，因為其上次格式來自CatOS。否則，Cisco IOS只能從sup-bootflash讀取。

Router#format sup-bootflash:

Format operation may take a while. Continue? [confirm]

Format operation will destroy data in "sup-bootflash:".  Continue? [confirm]

Format of sup-bootflash complete

Router#

11. 將Cisco IOS映像複製回重新格式化的bootflash:(sup-bootflash:):由於這是Supervisor Engine，沒有配置，因此您必須建立最小配置，以便可以傳輸TFTP映像。

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface vlan 1

Router(config-if)#ip address 30.0.0.2 255.0.0.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fa 3/47

Router(config-if)#switchport mode access

Router(config-if)#switchport access vlan 1

Router(config-if)#^Z

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

Router#copy tftp: sup-bootflash:

Address or name of remote host []? 30.0.0.1

Source filename []? c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin

Destination filename [c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin]?

Accessing tftp://30.0.0.1/c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin...

Loading c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin from 30.0.0.1(via FastEthernet3/47):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output Suppressed.

[OK - 25205200 bytes]

25205200 bytes copied in 145.840 secs (172828 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for sup-bootflash:c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin

Router#

12. 發出reload命令(如果系統要求儲存組態，請輸入no)以重新載入Supervisor。

Router#reload

Proceed with reload? [confirm]

17:26:52: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

17:26:55: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

!--- Output Suppressed.

Router>

這將完成轉換過程。

相關資訊

- 適用於Catalyst 6500/6000交換器的系統軟體從CatOS轉換為Cisco IOS

- 將執行Cisco IOS系統軟體的Catalyst 6500/6000從損毀或遺失開機載入程式映像或ROMmon模式中復原

- 適用於Catalyst 6500/6000交換器的系統軟體從Cisco IOS轉換為CatOS

- LAN 產品支援

- LAN 交換技術支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems