目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

產品編號

功能

規格：類比FXS介面

物理規格

環境條件

安全合規性

電磁法規遵從性(EMC)

網路管理

組態

已知的問題

相關資訊

簡介

本檔案介紹Cisco Catalyst 6000 24埠外部交換站(FXS)類比介面模組(WS-X6624-FXS)。 文檔提供產品資訊、規格、合規性和配置資訊，以及已知問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

WS-X6624-FXS為模擬電話、會議室揚聲器電話和傳真機提供24個FXS埠。FXS模組為傳統模擬裝置提供到IP網路的連線。通過這種連線，裝置可以將IP網路基礎設施用於收費旁路應用。連線還使裝置能夠與其他裝置（如IP電話和H.323終端站）通訊。

如需完整資訊，請參閱Catalyst 6000系列FXS類比介面模組。

註：思科已宣佈Cisco Catalyst 6000 24埠FXS模擬模組的銷售終止和壽命終止。

Cisco Communication Media Module(CMM)是適用於Cisco Catalyst 6500系列交換器和Cisco 7600系列路由器的下一代語音閘道和服務模組。Cisco CMM是模組化線卡，在單個Catalyst 6500插槽中提供更高的靈活性、更好的效能和密度。

產品編號

產品

說明

Catalyst OS(CatOS)軟體版本

X6624-FXS

Catalyst 6000 FXS類比介面模組

5.5(1)、5.5(3)、6.x、7.x和8.x

註：建議用於WS-X6624-FXS的Supervisor Engine軟體版本是CatOS 6.3(7)。 CatOS 8.1(x)中的Supervisor引擎720不支援WS-X6624-FXS。 但是CatOS 8.2(1)及更新版本中的Supervisor Engine 720支援WS-X6624-FXS。

功能

- G.711、G.729和G.729A語音編碼

- 精簡型通話控制通訊協定(SCCP)/媒體閘道控制通訊協定(MGCP)支援

- 沈默抑制和語音活動檢測(VAD)

- 舒適雜訊產生

- 雙音多頻(DTMF)檢測

- 線路回聲消除（32毫秒）

- 振鈴 — 軟體可程式設計的頻率和節奏，基於國家

- 用於環路主用、摘掛和環形節奏的LED

- Signaling — 循環啟動

- 阻抗- 600歐姆

- 可程式設計模擬增益和信令計時器

- 思科傳真中繼和傳真傳輸

- 資料機傳輸(V.34)

- 交換器連線埠分析器(SPAN)或連線埠映象支援

- 使用RJ-21電纜連線

註：有關RJ-21電纜規格，請參閱電纜規格的RJ-21(僅限WS-X6624-FXS)一節。

規格：類比FXS介面

- 地址信令格式 — 帶內DTMF

- 信令格式 — 循環啟動

- 振鈴音 — 可程式設計

- 振鈴電壓 — 可程式設計，基於國家/地區

- 振鈴頻率 — 可程式設計，基於國家/地區

- 物理連接器 — RJ-21

- 距離- 500 ohms最大環路

物理規格

- 在Catalyst 6000系列平台中佔據一個插槽

- 尺寸（高x寬x深）- 1.2 x 14.4 x 16英吋（3.0 x 35.6 x 40.6公分[公分]）

環境條件

- 工作溫度 — 32至104°華氏度(F)(0至40°攝氏度[C])

- 儲存溫度 —40至167° F(-40至75° C)

- 相對濕度 — 10%至90%，無冷凝

- 工作海拔 —60米至4000米（米）

安全合規性

- 承銷商實驗室 — UL1950

- 加拿大標準協會 — CSA C22.2 No. 950

- 歐洲規範 — EN60950

- 國際電工委員會 — IEC60950

- 澳洲標準/紐西蘭標準 — AS/NZS3260

- 技術規格 — TS001

電磁法規遵從性(EMC)

- 歐洲法規遵從性 — CE標籤

- FCC第15部分（聯邦法規代碼[CFR] 47）A類

- 歐洲規範 — EN55022 A類非遮蔽雙絞線(UTP);含金屬箔雙絞線(FTP)的EN55022 B類

- Comite International Special des Perturbation Radioelectric-CISPR22 A級與UTP;採用FTP的CISPR22 B類

- 資訊科技裝置自願控制委員會 — VCCI A類和UTP;使用FTP的B類

- 澳洲標準/紐西蘭標準 — AS/NZS 3548 A類和UTP;AZ/NZS 3548 B類，帶FTP

網路管理

- 撥號控制MIB

註：請參閱RFC 2128 。

- Cisco撥號控制MIB

註：這是RFC 2128的擴展 。

- CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB語音撥號控制MIB

- CISCO-VOICE-IF-MIB語音介面MIB

- CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB語音類比介面MIB

- CISCO-DSP-MGMT-MIB數位訊號處理管理MIB

- 乙太網路MIB

- RFC 1157

- RFC 1643

- RFC 1493

- RFC 1213

- RFC 1573

- RFC 1757

- Cisco堆疊MIB

組態

- 要使用Catalyst 6000交換機配置VoIP網路，請參閱配置IP語音網路。

- 有關WS-X6624-FXS安裝的資訊，請參閱Catalyst 6000系列24埠FXS模擬介面模組安裝說明。

- 要使用Cisco CallManager 3.x配置WS-X6624 FXS刀片，請參閱使用Cisco CallManager 3.0配置Catalyst 6000/6500 WS-X6624 FXS刀片。WS-X6624 FXS刀片通過TFTP接收配置。WS-X6624-FXS使用SCCP(3.0)/MGCP(3.1、3.2、3.3)與Cisco CallManager伺服器進行通訊，以進行呼叫的設定和斷開。

- 有關具有H.323網關的思科WS-X6624上的傳真配置，請參閱具有H.323網關的思科WS-X6624上的傳真配置。

已知的問題

- 在WS-X6624-FXS模擬介面模組上，show spantree 命令將埠狀態顯示為not-connected。此錯誤不會影響操作。問題在CatOS 7.3(1)中已解決。 如需更多資訊，請參閱Cisco錯誤ID CSCds00575(僅限註冊客戶)。

- 使用Supervisor Engine CatOS 7.2(2)時，WS-X6624-FXS模擬語音模組無法聯機並向Cisco CallManager註冊。 此問題在CatOS 7.3(1)中已解決。 如需更多資訊，請參閱Cisco錯誤ID CSCdx30559(僅限註冊客戶)。

- 如果將WS-X6148-GE-TX用於CallManager連線，則語音模組（例如WS-X6624-FXS和WS-X6608-T1/E1）無法註冊到Cisco CallManager。將另一種型別的模組（例如WS-X6148-RJ45V）用於Cisco CallManager連線。此問題在Cisco CallManager版本3.3(3)sr1中已解決。有關詳細資訊，請參閱Cisco錯誤ID CSCeb38168(僅限註冊客戶)。

- 如果您在帶有語音模組（如WS-X6624-FXS和WS-X6608-T1）的交換機上發出show port命令，show port命令似乎掛起。此外，不會列印語音模組的埠資訊。有時，語音模組上的數位訊號處理器(DSP)可以重置。此問題在CatOS 8.3(3)中已解決。 如需更多資訊，請參閱Cisco錯誤ID CSCec01126(僅限註冊客戶)。

相關資訊

- 在帶H.323網關的Cisco WS-X6624上配置傳真

- 適用於傳真中繼和傳真直通的Cisco AVVID閘道支援

- 語音硬體相容性表(Cisco 17/26/28/36/37/38xx、VG200、Catalyst 4500/4000、Catalyst 6xxx)

- Cisco Catalyst 6000 24埠FXS類比模組的停止銷售和壽命終止

- 語音技術支援

- 語音和IP通訊產品支援

- Cisco IP電話故障排除

- 技術支援與文件 - Cisco Systems