目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

記憶體/快閃記憶體大小矩陣

相關資訊

簡介

本檔案將提供Catalyst交換器平台上可用最小和最大記憶體的矩陣。本文檔中僅引用支援可變記憶體選項的開關。不討論固定記憶體開關。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

記憶體/快閃記憶體大小矩陣

矩陣中包含以下記憶體裝置：

- DRAM/SDRAM — 用於執行CatOS或IOS系統映像的記憶體。

- NVRAM — 用於儲存啟動配置檔案(nvram:)的記憶體。

- OnBoard Flash — 用於儲存系統映像進行引導的記憶體(bootdisk:或bootflash:或flash:)。

- Removable Flash — 可從通常包含系統映像的系統中刪除的記憶體(slot0:或disk0:或disk1:)。

Catalyst交換器

DRAM

NVRAM

板載快閃記憶體

可移動快閃記憶體

Catalyst 8540

256MB

512千位元

8/16MB

16/20/28/48MB

Catalyst 8510

64MB

128千位元

8/16MB

16/20MB

Catalyst 6000/6500

管理引擎1 1

64MB

512千位元

16MB

16/24/64MB

管理引擎1A 1

64/128MB

512千位元

16MB

16/24/64MB

管理引擎2 2

128/256/512 MB

512千位元

32MB

16/24/64MB

管理引擎2T

預設2GB，可升級到4GB

4MB

預設1GB

II型快閃記憶體，高達8 GB

管理引擎2U 2

256/512MB

512千位元

32MB

16/24/64MB

管理引擎720 4

預設512MB，可升級到1GB

2MB

64MB

Compact Flash II 64/128/256MB，硬體支援512MB和1GB

管理引擎720-3B 4

預設512MB，可升級到1GB

2MB

64MB

Compact Flash II 64/128/256MB，硬體支援512MB和1GB

管理引擎720-3BXL 4

預設1GB

2MB

64MB

Compact Flash II 64/128/256MB，硬體支援512MB和1GB

管理引擎32

256MB/512MB，可升級到1GB

2MB

256MB

Compact Flash II 64/128/256MB，硬體支援512MB和1GB

管理引擎32 PISA

512MB / 1GB

2 MB

512MB，可升級到1GB

II型快閃記憶體64/128/256/512MB和1GB

MSFC1

64/128MB

512千位元

16MB

MSFC2

128/512MB

512千位元

32MB

MSFC2A

1GB

256MB

MSFC3

512/1GB

2MB

64MB

Catalyst 5000/5500

管理引擎I

4/20MB DRAM

128千位元

4/8MB

none

管理引擎II

16/32MB DRAM

256千位元

8/16MB

none

管理引擎IIG(WS-X5540)

32MB DRAM

512千位元

8MB

none

監督員III

32/64MB DRAM

512千位元

8MB

8/16/20MB

管理引擎IIIG(WS-X5550)

32MB DRAM

512千位元

8MB

none

Catalyst 4000/4500

管理引擎I

32/64MB SDRAM

512千位元

12MB

none

管理引擎II

64/128MB SDRAM

512KB/1MB

12MB

none

Supervisor II Plus 5

256MB SDRAM

否。使用bootflash

32MB

快閃記憶體(64/128MB)

Supervisor II Plus 10-GE 5

256MB SDRAM，可升級到512MB

否。使用bootflash

64MB

快閃記憶體(64/128MB)

監督員III

256MB SDRAM

512千位元

64MB

快閃記憶體(64/128MB)

管理引擎IV

512MB SDRAM

512千位元

64MB

快閃記憶體(64/128MB)

管理引擎V

512MB SDRAM

512千位元

64MB

快閃記憶體(64/128MB)

管理引擎V-10GE 5

512MB SDRAM

否。使用bootflash

64MB

快閃記憶體(64/128MB)

管理引擎6-E 5

512MB SDRAM，可升級到1GB

否。使用bootflash

128MB

快閃記憶體(64/128MB)

管理引擎7E/7LE

2GB，可升級到4GB

1GB

1GB

2GB SD卡(SD-X45-2GB-E)

管理引擎8E

4GB

2GB

2GB

2GB SD卡(SD-X45-2GB-E)

1Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1 — 無法升級Catalyst 6500/6000的Supervisor 1上的DRAM。Catalyst 6500/6000的Supervisor 1A上的DRAM可從64 MB升級到128 MB。Supervisor 1在2004年6月以後發貨時預設有128 MB的DRAM。

在帶有MSFC1（部件號WS-X6K-SUP1A-MSFC）的Supervisor 1A上升級DRAM需要預先升級到MSFC2。提供包含MSFC2（部件號MEM-S1-128MB-UPG=）的升級套件。請參閱Catalyst 6500系列Supervisor Engine 1A DRAM升級安裝說明。

2 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1和2 — 適用於Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1、1A和2的快閃記憶體卡具有最低ROMMON、軟體版本和其他要求。請參閱Catalyst 6000系列快閃記憶體卡安裝說明。

3Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 2 - Supervisor Engine型號WS-X6K-S2-PFC2、WS-X6K-S2-MSFC2和WS-X6K-S2U-MSFC2支援64 MB的精簡型快閃記憶體。

4Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720 — 只有Supervisor Engine 720具有兩個可移除的快閃卡插槽。標有disk0：的插槽僅支援II型快閃記憶體卡。標有disk1的插槽：支援II型快閃記憶體卡或1 GB微驅動器。您可以在這些插槽上連線不同型別的快閃記憶體卡。例如，您可以將MEM-C6K-CPTFL128M連線到disk0:以及disk1：上的MEM-C6K-CPTFL512M。

5Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine II Plus、II Plus 10-GE、V-10GE、6-E — 這些Supervisor使用板載快閃記憶體儲存配置檔案，不使用單獨的NVRAM裝置。

相關資訊

- Catalyst 6500系列交換器監督器引擎指南

- Catalyst 6000系列管理引擎2 ROMMON軟體版本說明

- 工具與資源 — Cisco Systems

- 技術支援與文件 - Cisco Systems