目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

Catalyst 2900平台

Catalyst 4000平台

相關資訊

簡介

本文的目的是闡明各種Catalyst 2900和Catalyst 4000交換器之間的命名慣例。表中提供了產品名稱、從中匯出產品的平台、產品的任何相關詳細資訊、產品上使用的命令列介面(CLI)、映像名稱，以及可用於特定交換機平台的軟體配置和故障排除文檔。

請參閱相應的產品連結，以瞭解有關這些表中特定產品的更多技術詳細資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

Catalyst 2900平台

2900平台

平台名稱

源自

詳細資料

使用的CLI

使用的影象

支援的配置/故障排除文檔

Catalyst 2900

- WS-C2901

- WS-C2902

Catalyst 5000

- 5002機箱

- 採用2100BaseTX上行鏈路的Supervisor引擎I

- 12個10/100BaseTX(2901)或12個100BaseFX多模光纖(MMF)(2902)交換機埠

Catalyst OS(CatOS)

使用cat5000-sup映像

可以使用所有Catalyst 5000系列組態/疑難排解檔案。

Catalyst 2926

- WS-C2926T

- WS-C2926F

Catalyst 5000

- 5002機箱

- 管理引擎II，帶2條100BaseTX(2926T)或100BaseFX MMF(2926F)上行鏈路

- 24個10/100BaseTX交換機埠

CatOS

使用cat5000-sup映像

可以使用所有Catalyst 5000系列組態/疑難排解檔案。

Catalyst 2926G

- WS-C2926GS

- WS-C2926GL

Catalyst 5000

- 5002機箱

- 帶有2個固定1000BaseSX(2926GS)或1000BaseLX/LH(2926GL)上行鏈路的Supervisor Engine III/NetFlow功能卡(NFFC)

- 24個10/100BaseTX交換機埠

CatOS

使用cat5000-sup3映像

可以使用所有Catalyst 5000系列組態/疑難排解檔案。

Catalyst 2948G

- WS-C2948G

Catalyst 4000

- 管理引擎I

- 48個10/100BaseTX交換埠+ 2個1000BaseX Gigabit介面轉換器(GBIC)交換埠

CatOS

使用cat4000映像

可以使用所有Catalyst 4000系列組態/疑難排解檔案。

Catalyst 2980G

- WS-C2980G

Catalyst 4000

- 管理引擎I

- 80個10/100BaseTX交換機埠+ 2個1000BaseX GBIC交換機埠

CatOS

使用cat4000映像

可以使用所有Catalyst 4000系列組態/疑難排解檔案。

Catalyst 2980G-A

- WS-C2980G-A

Catalyst 4000

- 管理引擎I（具有成本降低的應用專用積體電路[ASIC]）

- 80個10/100BaseTX交換機埠+ 2個1000BaseX GBIC交換機埠

CatOS

使用cat4000映像

可以使用所有Catalyst 4000系列組態/疑難排解檔案。

Catalyst 2948G-L3

- WS-C2948G-L3

- WS-C2948GL3-DC

Catalyst 8540

- 48個10/100BaseTX乙太網路處理器介面(EPIF)+ 2個1000BaseX GBIC Gigabit處理器介面(XPIF)第3層交換介面

Cisco IOS®軟體

使用cat2948g-in-mz映像

可以使用所有Catalyst 2948G-L3和4908G-L3系列配置/故障排除文檔。

Catalyst 2900 XL

- WS-C2912-XL

- WS-C2924C-XL

- WS-C2924-XL

- WS-C2912MF-XL

- WS-C2924M-XL

- WS-C2924M-XL-EM-DC

不適用

具有各種可用介質型別的固定配置交換機（某些交換機支援用於其他埠的擴展模組。）

Cisco IOS軟體（僅第2層）

使用c2900XL映像

可以使用所有Catalyst 2900 XL/3500 XL系列組態/疑難排解檔案。

Catalyst 2900長距離乙太網路(LRE)XL

- WS-C2912-LRE-XL

- WS-C2924-LRE-XL

Catalyst 2900XL

- 4個固定自動感應10/100埠

- 12或24個LRE埠

Cisco IOS軟體（僅第2層）

使用特殊的c2900XL映像

可以使用所有Catalyst 2900 XL/3500 XL系列組態/疑難排解檔案。

Catalyst 2940

- 2940-8TT-S

- 2940-8TF-S

不適用

- 8台10/100埠固定配置交換機

- 1個10/100/1000埠(TT-S)或1個100Base-FX埠和1個小型可插拔(SFP)埠(TF-S)

Cisco IOS軟體（僅第2層）

使用c2940映像

Catalyst 2940文檔、大部分Catalyst 2950文檔以及大部分Catalyst 2900 XL/3500 XL系列配置/故障排除文檔均可使用。

Catalyst 2950

- WS-C2950-12

- WS-C2950-24

- WS-C2950C-24

- WS-C2950T-24

- WS-C2950G-12-EI

- WS-C2950G-24-EI

- WS-C2950G-24-EI-DC

- WS-C2950G-48-EI

- WS-C2950SX-24

- WS-C2950SX-48-SI

- WS-C2950T-48-SI

Catalyst 2955

- WS-C2955T-12

- WS-C2955C-12

- WS-C2955S-12

不適用

12、24或48台10/100埠固定配置交換機，具有各種可用的介質埠，具體取決於機型

Cisco IOS軟體（僅第2層）

分別使用c2950或c2955映像。Catalyst 2950交換器可識別增強型映像(EI)或標準映像(SI)，取決於型號。Catalyst 2955交換器僅執行EI。

可以使用Catalyst 2950檔案以及大多數Catalyst 2900 XL/3500 XL系列組態/疑難排解檔案。

Catalyst 2950

- WS-C2950ST-8 LRE

- WS-C2950ST-24LRE

- WS-C2950ST-24 LRE 997(DC)

Catalyst 2950

- 8或24個LRE埠

- 2個10/100/1000埠和2個SFP模組插槽

Cisco IOS軟體（僅第2層）

使用c2950lre映像

可以使用Catalyst 2950組態/疑難排解檔案。

Catalyst 2970

- WS-C2970G-24T

- WS-C2970G-24TS

不適用

- 24個10/100/1000埠(24-T)

- 24個10/100/1000埠，帶4個SFP(24-TS)

Cisco IOS軟體（僅第2層）

使用c2970映像

可以使用Catalyst 2970檔案、大多數Catalyst 2940/2950檔案以及Catalyst 2900 XL/3500 XL系列組態/疑難排解檔案。

Catalyst 4000平台

4000平台

平台名稱

源自

詳細資料

使用的CLI

使用的影象

支援的配置/故障排除文檔

Catalyst 4000

- WS-C4003 3插槽Catalyst 4000機箱

不適用

僅支援Supervisor引擎I(WS-X4012)

CatOS

使用cat4000映像、cat4000.x-y-z映像或cat4000-k8.x.y.z映像（CiscoView映像使用cat4000-cv）

幾乎所有CatOS(Catalyst 4k/5k/6k)配置/故障排除文檔均可使用。

Catalyst 4000

- WS-C4006 6插槽Catalyst 4000機箱

不適用

支援Supervisor Engine II(WS-X4013)

- 僅適用於Supervisor引擎II上的CatOS

使用CatOS映像：cat4000.x-y-z或cat4000-k8.x.y.z（CiscoView映像使用cat4000-cv）

幾乎所有CatOS(Catalyst 4k/5k/6k)配置/故障排除文檔均可使用。

支援管理引擎II-Plus(WS-4013+)、管理引擎III(WS-X4014)、管理引擎IV(WS-X4515)和管理引擎V(WS-X4516)

- Cisco IOS軟體僅適用於Supervisor Engine II-Plus、III、IV和V上

使用Cisco IOS映像：cat4000-is-mz或cat4000-i9s-mz（基本L3功能集）或cat4000-i5s（增強型L3功能集），cat4500，取決於軟體版本和Supervisor Engine

幾乎所有Cisco IOS(Catalyst 4k/6k)配置/故障排除文檔均可使用。

Catalyst 4500

- WS-C4503,3插槽Catalyst 4500機箱

不適用

支援Supervisor Engine II(WS-X4013)

- 僅適用於Supervisor引擎II上的CatOS

使用CatOS映像：cat4000.x-y-z或cat4000-k8.x.y.z（CiscoView映像使用cat4000-cv）

幾乎所有CatOS(Catalyst 4k/5k/6k)配置/故障排除文檔均可使用。

支援Supervisor Engine II-Plus(WS-4013+)、Supervisor Engine II-Plus-10GE(WS-X4013+10GE)、Supervisor Engine II-Plus-TS(WS-X4013+TS)、Supervisor Engine III(WS-X4014)、Supervisor Engine V WS-X4516)和Supervisor Engine V-10GE(WS-X4516-10GE)

- Cisco IOS軟體僅適用於Supervisor Engine II-Plus、II-Plus-10GE、II-Plus-TS、III、IV、V和V-10GE

使用Cisco IOS映像：cat4000-is-mz或cat4000-i9s-mz（基本L3功能集）或cat4000-i5s（增強型L3功能集），cat4500，取決於軟體版本和Supervisor Engine

幾乎所有Cisco IOS(Catalyst 4k/6k)配置/故障排除文檔均可使用。

Catalyst 4500

- WS-C4506 6插槽Catalyst 4500機箱

不適用

支援Supervisor Engine II(WS-X4013)

- 僅適用於Supervisor引擎II上的CatOS

使用CatOS映像：cat4000.x-y-z或cat4000-k8.x.y.z（CiscoView映像使用cat4000-cv）

幾乎所有CatOS(Catalyst 4k/5k/6k)配置/故障排除文檔均可使用。

支援Supervisor Engine II-Plus(WS-4013+)、Supervisor Engine II-Plus-10GE(WS-X4013+10GE)、Supervisor Engine III(WS-X4014)、Supervisor Engine IV(WS-X4515)、Supervisor Engine V-10GE(WS-S) x4516-10GE)

- Cisco IOS軟體僅適用於Supervisor Engine II-Plus、II-Plus-10GE、III、IV、V和V-10GE

使用Cisco IOS映像：cat4000-is-mz或cat4000-i9s-mz（基本L3功能集）或cat4000-i5s（增強型L3功能集），cat4500，取決於軟體版本和Supervisor Engine

幾乎所有Cisco IOS(Catalyst 4k/6k)配置/故障排除文檔均可使用。

Catalyst 4500

- WS-4507R 7插槽Catalyst 4500機箱

不適用

支援Supervisor Engine II-Plus(WS-4013+)、Supervisor Engine II-Plus-10GE(WS-X4013+10GE)、Supervisor Engine IV(WS-X4515)、Supervisor Engine V(WS-X4516)和Supervisor Engine V-10GE(WS-X4516-10GE)，並支援Supervisor Engine冗餘

- Cisco IOS軟體僅適用於Supervisor Engine II-Plus、II-Plus-10GE、IV、V和V-10GE

使用Cisco IOS映像：cat4000-is-mz、cat4000-i9s-mz（基本L3功能集）或cat4000-i5s（增強型L3功能集）、cat4500，取決於軟體版本和Supervisor Engine

幾乎所有Cisco IOS(Catalyst 4k/6k)配置/故障排除文檔均可使用。

Catalyst 4500

- WS-4510R 10插槽Catalyst 4500機箱

不適用

支援Supervisor Engine V(WS-X4516)和Supervisor Engine V-10GE(WS-X4516-10GE)（具有Supervisor Engine冗餘）

- Cisco IOS軟體僅適用於Supervisor Engine V和V-10GE

使用Cisco IOS映像：cat4000-is-mz、cat4000-i9s-mz（基本L3功能集）或cat4000-i5s（增強型L3功能集）、cat4500，取決於軟體版本和Supervisor Engine

幾乎所有Cisco IOS(Catalyst 4k/6k)配置/故障排除文檔均可使用。

Catalyst 4912G

- WS-C4912G

Catalyst 4000

Supervisor引擎I + 12個1000BaseX GBIC交換機埠

CatOS

使用cat4000映像

幾乎所有CatOS(Catalyst 4k/5k/6k)配置/故障排除文檔均可使用。

Catalyst 4908G-L3

- WS-C4908G-L3

Catalyst 8540

- 8個1000BaseX GBIC(XPIF)第3層交換介面

Cisco IOS軟體

使用cat2948g-in-mz映像

可以使用所有Catalyst 2948G-L3和4908G-L3系列配置/故障排除文檔。

Catalyst 4840G

- WS-C4840G

Catalyst 2948G-L3 + 6k多層次交換功能卡(MSFC)

- 40個10/100BaseTX + 2個1000BaseX GBIC第3層交換介面，用於伺服器負載平衡(SLB)

Cisco IOS軟體

使用cat4840g-i-mz映像

可以使用所有Catalyst 2948G-L3和4908G-L3系列配置/故障排除文檔。

Catalyst 4900

- WS-C4948

- WS-C4948-10GE

Catalyst 4500

- 48個10/100/1000BASE-T，帶4個備用1000BASE-X SFP光纖

- 48個10/100/1000BASE-T，帶2個10千兆乙太網（X2光纖）。

Cisco IOS軟體

使用cat4500映像

幾乎所有Cisco IOS(Catalyst 4k/6k)配置/故障排除文檔均可使用。

Catalyst 4000第3層服務模組

- X4232-L3

Catalyst 8540

- 交換矩陣與Catalyst 2948G-L3/4908G-L3相同

- 2個內部1000BaseSX千兆乙太網(XPIF)第3層交換介面連線到2個內部1000BaseSX第2層交換機埠

- 2個外部1000BaseX GBIC(XPIF)第3層交換介面

- 32個10/100BaseTX交換機埠

- Cisco IOS軟體（4 Gigabit介面）

- CatOS（2個內部1000BaseX埠+ 32個10/100埠）

- 使用cat4232-in-mz映像

- 使用cat4000映像

其配置與所有其他第3層模組相同，故障排除與Catalyst 2948G-L3交換機相同。

注意：Catalyst 4500系列Supervisor Engine I和II只能運行Catalyst OS軟體，不能轉換為與Cisco IOS軟體一起運行。

注意：Catalyst 4500系列監督器引擎II+、II+10GE、II+TS、III、IV、V和V-10GE只能使用Cisco IOS軟體運行，不能轉換為使用Catalyst OS軟體運行。

相關資訊

- 產品與服務 — 思科交換器

- LAN 產品支援頁面

- LAN 交換支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems