目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

版本

設定

網路圖表

組態

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B — 紐約

MGX 8220 FRSM — 紐約

BPX 8600 — 紐約

MC 3810 — 紐約

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B — 雅加達

MGX 8220 FRSM — 雅加達

BPX 8600 — 雅加達

MC 3810 — 雅加達

驗證

疑難排解

show命令

版本

dsplns

dspln

dspdsx3lns

dspports

dspimagrp

dspimainfo

dspplpp

dspimagrpcnt

dspimalncnt

dspimaln

相關資訊

簡介

本文提供如何連線具有窄帶中繼的兩台BPX 8600交換機的配置資訊。每台BPX 8600交換機都有一個MGX 8220邊緣集中器作為饋線架連線。客戶端裝置(CPE)連線到支線架上。在兩個MGX 8220 IMATM-8T3T1/B服務模組之間建立透過ATM(IMA)中繼線的四個T1反向多工。在每個BPX 8600 BXM-T3服務模組和各自的MGX8220 IMATM-8T3T1/B之間建立T3中繼。兩台具有幀中繼介面的Cisco多通道(MC)3810路由器連線到每台MGX 8220幀中繼服務模組(FRSM)-8T1。兩台Cisco MC 3810路由器之間的IP連線通過網路互通(NIW)連線實現。MGX 8220 FRSM-8T1服務模組提供NIW轉換。BPX 8600交換機為此連線提供交換功能。

注意：本文檔旨在幫助您配置思科裝置。它不能代替您與思科銷售工程師、系統工程師或客戶經理一起完成的正確網路設計和規劃。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- BPX 8600交換機

- MGX 8220邊緣集中器

- MC 3810路由器

- MGX 8220 IMATM/B卡

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

版本

本文中使用的版本以通用版本為基礎，並非嚴格要求。閱讀適用的發行說明，確認每個平台都支援所需的介面和配置。

- MC 3810

軟體 — Cisco IOS®軟體版本12.0(3)和12.0(4)T

硬體 — 採用T1 multiflex中繼(MFT)介面的Cisco MC 3810

- MGX 8220

兩個Cisco MGX 8220邊緣集中器使用相同的思科韌體版本和硬體配置。

韌體 — Cisco 5.0.14版和MGX 822上相應版本的服務模組硬體和韌體。

硬體 — Cisco IMATM型號B服務模組用於符合ATM論壇的IMA。每個MGX 8220邊緣集中器上的兩個IMATM 8T3T1/B服務模組之間使用四個T1中繼。IMATM/B服務模組對T1線路使用RJ48聯結器，對T3線路使用同軸聯結器。每個IMATM 8T3T1/B服務模組上的T3埠連線到BPX 8600交換機上各自的BXM-T3埠。FRSM-8T1服務模組使用RJ48聯結器並連線到各自的MC 3810 MFT介面。

- BPX 8600

兩台BPX 8600交換機使用相同的Cisco交換機軟體版本。

軟體 — Cisco Switch軟體版本9.1.18和發行說明中指定的相應卡硬體和韌體版本。

硬體 — BPX 8600交換機連線到帶有寬頻網路介面(BNI)-T3卡集的MGX 8220饋線架。BXM-T3卡組連線到MGX 8220 IMATM/B服務模組。BXM-T3服務模組使用服務消息塊(SMB)聯結器。BNI-T3服務模組使用同軸聯結器。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅供已註冊客戶使用)可獲取本節中使用的命令的詳細資訊。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

本檔案會使用以下設定：

注意：在建立配置之前，請建立所有物理連線。

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B — 紐約

- MGX 8220 FRSM — 紐約

- BPX 8600 — 紐約

- MC 3810 — 紐約

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B — 雅加達

- MGX 8220 FRSM — 雅加達

- BPX 8600 — 雅加達

- MC 3810 — 雅加達

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B — 紐約

在IMATM-8T3T1/B卡上新增要包括在ATM(IMA)反向多工中的線路。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 1

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 2

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 3

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 4

在將行新增到IMA組之前，請檢查所有行並清除警報。建議在IMA組中使用連續線。但是，這不是必需的。IMA組可以由行1、3、4和5組成。

注意：兩個IMATM/B服務模組之間T1的線路幀和線路編碼必須匹配。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

8.1   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.2   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.3   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.4   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspalms -ds1

Line  AlarmState   StatisticalAlarmState

----  -----------  ---------------------

8.1  No Alarms    No Statistical Alarms

8.2  No Alarms    No Statistical Alarms

8.3  No Alarms    No Statistical Alarms

8.4  No Alarms    No Statistical Alarms

新增IMA組並包括組中的所有新增行。

mgx8220a1.1.8.IMATMB.a > addimagrp 1 2 1.2.3.4 1

其中：

1

IMA組編號 — 值範圍從1到8

2

埠型別 — 1 - UNI、2- NNI、3- STI、4 — 虛擬中繼UNI（UNI中的STI）

1.2.3.4

連結清單 — 由點分隔的連結清單

1

最小連結數 — 組形式的最小連結數；值範圍從1到8。此數字在IMA組的每端必須相同。

使用addchrte命令為IMA組新增通道路由。此命令建立在IMATM上列出的虛擬路徑識別符號(VPI)對映，並定義將哪些信元路由到哪個IMA組。如果定義了單個IMA組，並且不知道從連線的裝置（這裡是BPX 8600）傳送的VPI範圍，則指定整個VPI範圍。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addchrte 1 1 0 4095

其中：

1

範圍編號 — 值範圍從1到128

1

IMA中繼編號 — 值範圍從1到8

0

最小VPI值 — 0-255(UNI/VpTrkUNI)、0-1023(STI)、0-4095(NNI)

4095

最大VPI值 — 0-255(UNI/VpTrkUNI)、0-1023(STI)、0-4095(NNI)。 在這種情況下，連線埠型別是NNI，因此是最大值。使用值4095。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspaimgrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)   : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4 --> verify all configured links are present.

ImaGroupRxImaId                   : 0x2

ImaGroupTxImaId                  : 0x2

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

Type <CR> to continue, Q<CR> to stop:

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 3

驗證IMA中繼兩端的IMATM-8T3T1/B埠負載擾頻配置是否相同。開發有效載荷加擾是為了確保ATM信元有效載荷不類似於信元報頭。它只在當地才有意義。具體而言，ATM介面的兩端必須具有相同的負載擾頻值，但網路中的所有ATM介面不需要相同的組態。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured   Lines present   Tol Diff  Port e

rate   rate                                     Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------   --------------- --------- ------

8.1   NNI     14364    3591  1.2.3.4           1.2.3.4           275       Active

NextPortNumAvailable:  8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

MGX 8220 FRSM — 紐約

驗證現有行。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

9.1   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.2   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.3   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.4   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

啟用連線到多通道(MC)3810路由器的線路。

注意：幀中繼服務模組(FRSM)和MC 3810之間的T1線路幀和線路編碼必須匹配。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addln 1

Enable the logical port and configure for Frame Relay service.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 1 2 1 24 1

其中：

1

埠號 — 對於T1和1-2481，接受範圍從1-192的值。

1

行號 — 值範圍從1到8。

2

DS0速度 — 1表示56K，2表示64K

1

beginning slot — 開始時隙（1個基數）

24

slot number of slot — 分配給的DS0時隙數

1

port type — 值1-3, 1=幀中繼， 2=FUNI mode-1a， 3=frForward

將邏輯連線埠設定為使用本機管理介面(LMI)訊號。此示例使用啟用非同步更新並禁用增強型LMI的StrataLMI。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > cnfport 1 S 2 n

1

埠號 — 對於T1和1-2481，接受範圍從1-192的值。

S

LMI信令 — (N)one(S)trataLMI au-AnnexAUNI du-AnnexDUNI an-AnnexANNI dn-AnnexDNNI。必須匹配MC3810上的LMI。

2

asyn UPD/UFS — （UPD =更新狀態，UFS =未經請求的完全狀態）（n或1）=兩個dis，（y或2）= UPD en，3 = UFS en，4 =兩個en

否

增強型LMI — （N或n）disable（Y或y）enable

顯示並檢驗邏輯埠的配置。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspports

Port   Ena/Speed EQServ  SignalType   T391 T392 N391 N392 N393   Type   AlarI

Ratio

-------- --- ----- ------ ------------ ---- ---- ---- ----  ---- -------- -----

9.1.1    Mod/1536k   1     StrataLMI      10   15     6    3    4 frameRel  No f

Number of ports:               1

PortDs0UsedLine1:              0x00ffffff

PortDs0UsedLine2:              0x00000000

PortDs0UsedLine3:              0x00000000

PortDs0UsedLine4:              0x00000000

PortDs0UsedLine5:              0x00000000

PortDs0UsedLine6:              0x00000000

PortDs0UsedLine7:              0x00000000

PortDs0UsedLine8:              0x00000000

PortNumNextAvailable:          154

Syntax : dspports

現在新增連線，並啟用網路互聯功能。

注意：連線值未最佳化，僅用於示例。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 100 1536000 1

其中：

1

channel number — 值範圍為16到1015

100

port number — 對於T1和1-2481，接受範圍從1-192的值

1

DLCI編號 — 值範圍從0到1023。必須與MC3810上的DLCI匹配。

1536000

承諾速率 — T1的0-1536000 bps;0-2048000 bps(E1)

1

chan type — 值1-5,1=NIW 2=SIW-transparent 3=SIW-xualization 4=FUNI 5=frForward

BPX 8600 — 紐約

使用addshelf命令將MGX 8220作為進紙器架新增到BPX 8600交換機。將擴展架新增到交換機之前，請使用uptrk命令啟用T3中繼。

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:28 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

2.1    T3       Clear - OK                              -

Last Command: uptrk 2.1

Next Command:

發出addshelf命令之前，請檢查中繼並清除所有警報。

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18    Sept. 28 2000  08:31 PST

BPX 8600 Interface Shelf Information

Trunk    Name      Type          Part Id   Ctrl Id   Alarm

2.1     mgx8220a  AXIS             -         -      MIN

Last Command: addshelf 2.1 A

Shelf has been added

Next Command:

現在使用uptrk命令啟用BXM-T3上的T3中繼到MGX 8220 IMATM/B。

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:31 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

1.4    T3       Major - AIS (BLU)                       -

2.1    T3       Clear - OK

mgx8220a(AXIS)

Last Command: uptrk 1.4

Next Command:

BPX交換機上T3中繼的預設傳輸速率是96000 cells per second(cps)。 使用cnftrk命令降低此中繼的傳輸速率值，以便將該值與四個T1的值相匹配。開關會舍入此值。

bpx8600a             TN    StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:39 PST

TRK  1.4 Config    T3    [9962 cps]     BXM slot:     1

Transmit Rate:        10000               VPC Conns disabled:    No

Subrate data rate:     --                  Line framing:          PLCP

Line DS-0 map:         --                       coding:           --

Statistical Reserve:   1000    cps              recv impedance:   --

Idle code:             7F hex                   cable type:       --

Max Channels/Port:     256                            length:     0-225 ft.

Connection Channels:   256                 Pass sync:             Yes

Traffic:   V,TS,NTS,FR,FST,CBR,VBR,ABR     Loop clock:            No

SVC Vpi Min:           0                   HCS Masking:           Yes

SVC Channels:          0                   Payload Scramble:      No

SVC Bandwidth:         0      cps          Frame Scramble:        --

Restrict CC traffic:   No                  Virtual Trunk Type:    --

Link type:             Terrestrial         Virtual Trunk VPI:     --

Routing Cost:          10                  Deroute delay time:    0 seconds

Last Command: cnftrk 1.4 10000

Next Command:

注意：編號為1.4的中繼處於警報狀態，因為中繼的遠端端未啟用。僅當中繼的兩端均被啟用時，中繼才會從警報變為清除正常。

MC 3810 — 紐約

r3810a#conf t

r3810a(config)#cont t1 0

r3810a(config-controller)#framing esf

r3810a(config-controller)#linecode b8zs

r3810a(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-24 speed  64

r3810a(config-controller)#no shut

r3810a(config-controller)#int s0:0

r3810a(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

r3810a(config-if)#encapsulation frame-relay

r3810a(config-if)#frame-relay map ip 2.2.2.1 100 broadcast

-> associate the DLCI to the IP address

r3810a(config-if)#no shut

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B — 雅加達

MGX 8220 IMATM/B服務模組的配置與紐約的MGX 8220 IMATM/B相同。對此配置重複列出的步驟，以便配置IMATM/B。

MGX 8220 FRSM — 雅加達

MGX 8220 FRSM服務模組的配置與紐約的MGX 8220 FRSM配置相同。重複此配置中列出的步驟以配置FRSM。

BPX 8600 — 雅加達

將MGX 8220作為進紙器架新增到BPX 8600交換機。如本文檔所述，為位於紐約的BPX 8600啟用BXM-T3中繼。此外，為BXM-T3中繼配置傳輸速率以匹配中繼的另一端。

使用addtrk命令在節點之間新增中繼。此命令在終止中繼的一個節點上執行。中繼必須沒有重大警報，然後才能新增。

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

TRK       Type     Current Line Alarm Status               Other End

2.1      T3       Clear - OK                              mgx8220b(AXIS)

13.1      T3       Clear - OK                              bpx8600a/1.4

Last Command: addtrk 13.1

Next Command:

現在使用addcon命令在BPX 8600交換機上新增連線。

addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * *

Add these connections (y/n)?y

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

Local           Remote      Remote                             Route

Channel         NodeName    Channel         State  Type        Avoid COS O

2.1.9.300       bpx8600a    2.1.9.100       Ok     atfr                0  L

Last Command: addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * * Y

驗證已新增的連線：

bpx8600b       TN   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sep. 28 2000 09:47 PST

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)    % Util    CDVT(0+1)    FBTC       SCR           MBS     PLC

3000/3000   100/100  250000/250000   y      3000/3000     1000/1000    3

Owner: LOCAL  Restriction: NONE  COS: 0

Path:   bpx8600b13.1-- 1.4bpx8600a

Pref:   Not Configured

bpx8600b      BNI-T3    : OK           bpx8600a  BNI-T3    : OK

Line  2.1 : OK                     Line  2.1 : OK

OAM Cell RX: Clear                 NNI       : OK

NNI       : OK

This Command: dspcon 2.1.9.300

Continue?y

--------------------------------------------------------------------------------

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)        % Util       CDVT(0+1)            SCR               MBS

3000/3000        100/100     250000/250000      3000/3000         1000/1000

Policing    VC Qdepth     EFCI         IBS

3      1280/1280     35/35        1/1

Last Command: dspcon 2.1.9.300

Next Command:

MC 3810 — 雅加達

MC 3810的配置也與紐約的MC 3810相同。對此配置重複列出的步驟，以便配置IMATM/B。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show命令輸出的分析。

附註：使用 debug 指令之前，請先參閱有關 Debug 指令的重要資訊。

show命令

命令摘要：

- 版本

- dsplns

- dspln

- dspdsx3lns

- dspports

- dspimagrp

- dspimainfo

- dspplpp

- dspimalncnt

- dspimaln

版本

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > version

***** Cisco Systems, Inc. AXIS IMATM Card *****

Firmware Version    = 5.0.12

Backup Boot version =  IMA_BT_1.0.02

IMATM Xilinx file = imatm_b_xilinx.h

VxWorks (for Cisco Systems, Inc.) version 5.1.1-R3000.

Kernel: WIND version 2.4.

Made on Thu Jun 22 11:22:38 PDT 2000.

Boot line:

dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type     Status/Coding      Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

8.1  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.2  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.3  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.4  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.5  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

dspln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspln 1

LineNum:                   1

LineConnectorType:         RJ-48

LineType:                  dsx1ESF

LineEnable:                Enabled

LineCoding:                dsx1B8ZS

LineLength:                0-131 ft

LineXmtClockSource:        LocalTiming

LineLoopbackCommand:       NoLoop

LineSendCode:              NoCode

LineUsedTimeslotsBitMap:   0xffffffff

LineLoopbackCodeDetection: codeDetectDisabled

LineBERTEnable:            Disable

LineNumOfValidEntries: 8

dspdsx3lns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspdsx3lns

Line       Type        Coding      Length       Criteria   AIScBitsCheck

----  --------------  --------  -------------  ----------- -------------

8.1   dsx3CbitParity  dsx3B3ZS  LessThan225ft  3 out of 8  Ignore C-bits

LineNumOfValidEntries: 1

Syntax : dspdsx3lns

dspports

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured  Lines    present   Tol Diff  Port

rate   rate                                       Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------  ---------------    --------- -----

8.1    NNI     14364  14364     1.2.3.4          1.2.3.4             275      Active

NextPortNumAvailable:  4

Syntax : dspimagrps (or dspaimgrps)

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimagrp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)    : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4  -->  all the configured links are present

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 1

ImaGroupTxImaId                   : 0x0

ExpectedGroupRxImaId              : 0x1

dspimainfo

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimainfo

Link  Group    NeTx         NeRx      FeTx          FeRx    TxLID  RxID

State       State      State        State

------------------------------------------------------------------

1   1   Active        Active       Active        Active       0   0

2   1   Active        Active       Active        Active       1   1

3   1   Active        Active       Active        Active       2   2

4   1   Active        Active       Active        Active       3   3

dspplpp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

dspimagrpcnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrpcnt 1

IMA Group number:                            1

Ne Number of failures                    :   0

dspimalncnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimalncnt 1 1

IMA group number                 : 1

Line number                      : 1

Icp Cells Received               : 2564790

Icp Errored Cells Recvd          : 0

Ima Violations Count             : 0

Ima OIF anomalies                : 1

Ima Ne Severely Errored Seconds : 10

Ima Fe Severely Errored Seconds : 1

Ima Ne Unavailable Seconds       : 36

Ima Fe Unavailable Seconds       : 0

Ima NeTx Unusable Seconds        : 1

Ima NeRx Unusable Seconds        : 37

Ima FeTx Unusable Seconds        : 1

Ima FeRx Unusable Seconds        : 1

Ima FeTx Num. Failues            : 1

Ima FeRx Num. Failures           : 1

# HEC errored cells              : 0

# HEC errored seconds            : 0

# Severely HEC errored seconds  : 0

Syntax : dspimalncnt (or dspaimlncnt) imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimaln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimaln 1 1

IMA Group number                  : 1

Link number                       : 1

ImaLink TxLId                     : 0x0

ImaLink RxLId                     : 0x0

LinkNeRxState                     : Active

LinkNeTxState                     : Active

LinkNeRxFailureStatus             : No Failure

LinkFeRxState                     : Active

LinkFeTxState                     : Active

LinkFeRxFailureStatus             : No Failure

LinkRelDelay                      : 0

LinkRxTestPattern                 : 255

Ne Link Tx Num Failures           : 1

Ne Link Rx Num Failures           : 1

Syntax : dspimaln imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

相關資訊

- AUSM-8T1/B-to-3620 IMA示例配置

- WAN交換產品新名稱和新顏色指南