目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

解決方案

相關資訊

簡介

通過MS Internet Explore(IE)運行兩個軟體管理應用程式的PC需要更改瀏覽器上的Java設定，以允許兩個應用程式無任何問題運行。否則，Fabric Manager將運行，CiscoWorks將不運行。這是因為思科的儲存應用程式Fabric Manager支援Java applet JVM 1.4.0，而CiscoWorks使用Java JVM 1.3.0。

要使兩個應用程式在同一台電腦上運行，需要取消選中標籤為Use Java 2 v1.4.1_02 for applet的框；這要求重新啟動。重新啟動PC後，兩個應用程式在同一瀏覽器中都能正常工作。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案使用以下硬體和軟體版本：

- 運行Windows並使用IE作為其瀏覽器的電腦

- 光纖管理員

- CiscoWorks2000

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

解決方案

完成以下步驟以調整IE瀏覽器設定：

1. 開啟IE。

2. 選擇Tools > Internet Options。

3. 在Internet Options下，選擇Advance頁籤。

4. 向下滾動清單。

5. 在Java(Sun)標題下，取消選中Use Java 2 v1.4.1_02 for applet框。

6. 重新啟動PC。

相關資訊

- MDS 9000系列多層次交換器產品支援

- 技術支援 - Cisco Systems