目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

讀取機箱序列號

讀取線路卡序列號

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

有時，您可能需要遠端讀取MDS 9000系列多層交換機的序列號。您可能必須對庫存要求或支援合約授權的確認或驗證進行此操作。本文檔介紹如何通過遠端訪問MDS 9000系列交換機讀取機箱和線卡序列號。

必要條件

需求

嘗試此配置之前，請確保您能通過IP或控制檯連線遠端訪問MDS 9000系列多層交換機。

採用元件

本檔案中的資訊是根據MDS 9000儲存區域網路作業系統(SAN-OS)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

讀取機箱序列號

MDS 9000系列多層交換機上的機箱序列號用於標識裝置，以簽訂服務合約。可以從電源旁單元背面的標籤中讀出；也可以通過發出show sprom backplane 1命令來遠端讀取該資料。序列號位於產品編號下方。

讀取線路卡序列號

線卡的序列號印在金屬卡托架的底部。要遠端讀取序列號，請發出show module命令，該命令列出了有關已安裝模組的資訊，包括序列號。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- 儲存網路產品支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems