目標

WAP571E無線 — AC/N雙無線電室外接入點是一種高效能、室外且高度安全的企業級無線接入點(WAP)，旨在為室外空間提供經濟高效的無線連線。

本文旨在提供有關WAP571E的一般資訊。

適用裝置

- WAP571E

產品功能

- 經濟高效的802.11ac室外連線，高達1.9 Gbps

- 在5.0 GHz和2.4 GHz上提供三個空間流的3x3多輸入多輸出(MIMO)

- 室外額定的IP66盤櫃

- 單點設定

- 兩個千兆乙太網區域網(LAN)埠

- WPA2、802.1X，支援遠端身份驗證撥入使用者服務(RADIUS)和欺詐接入點檢測。

- 具有多種許可權和角色的強制網路門戶

- 簡單的安裝和基於Web的直觀實用程式

- 支援乙太網供電(PoE)

預設設定

引數

預設值

使用者名稱

思科

密碼

思科

LAN IP地址

伺服器分配的DHCP地址

後援LAN IP

192.168.1.245

子網掩碼

255.255.255.0

產品規格

規格

說明

標準

IEEE 802.11ac、802.11a、802.11n、802.11g、802.11b、802.3af、802.3u、802.1X（安全身份驗證）、802.1Q(VLAN)、802.1D（生成樹）、802.11i（WPA2安全）、802.11e（無線QoS） IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)

連接埠

兩個LAN Gigabit乙太網路自動感應

電纜型別

5e類或更高級別

天線

內建天線，經過最佳化可安裝在牆壁上

LED指示燈

一個LED

作業系統

Linux

實體介面

連接埠

2個10/100/1000乙太網，支援802.3at at PoE，僅用於一個埠，而不是兩個埠

按鈕

重置按鈕

LED

一個多功能發光二極體

物理規格

物理尺寸

（寬x深x高）

9.05 x 7.87 x 1.96英吋（230 x 200 x 50毫米）

重量

2.97磅或1350克

網路功能

VLAN支援

是

VLAN數量

1個管理VLAN和32個SSID的VLAN

802.1X請求方

是

SSID到VLAN對映

是

自動通道選擇

是

生成樹

是

負載平衡

是

IPv6

是

IPv6主機支援

IPv6 RADIUS、系統日誌、網路時間協定(NTP)

第2層

基於802.1Q的VLAN、32個活動VLAN和一個管理VLAN

安全

WPA、WPA2

是，包括企業身份驗證

訪問控制

是，管理訪問控制清單(ACL)加MAC ACL

安全管理

HTTPS

SSID廣播

是

欺詐接入點檢測

是

安裝和物理安全

多個安裝選項

包括安裝支架，便於壁掛或柱子安裝

服務品質(QoS)

QoS

Wi-Fi多媒體和流量規範(WMM TSPEC)，客戶端QoS

效能

無線吞吐量

高達1.9 Gbps的資料速率（實際吞吐量會有所不同）

推薦的使用者支援

最多200個連線使用者，每個無線電台50個活動使用者

多接入點管理

單點設定

是

每個群集的接入點數量

16

每個群集的活動客戶端

960

組態

Web使用者介面

內建基於Web的實用程式，便於進行基於瀏覽器的配置(HTTP/HTTPS)

管理

管理協定

Web瀏覽器、簡單網路管理協定(SNMP)v3、Bonjour

遠端管理

是

事件記錄

本地、遠端系統日誌、電子郵件警報

網路診斷

日誌記錄和資料包捕獲

Web韌體升級

可通過Web瀏覽器升級韌體，匯入和匯出配置檔案

動態主機設定通訊協定(DHCP)

DHCP使用者端

IPv6主機

是

HTTP重定向

是

無線

頻率

雙併發無線電（2.4 GHz和5 GHz）

無線電和調制型別

雙無線正交分波多工(OFDM)IEEE 802.11 a/n:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

3x3 MIMO，具有3個空間流，5 GHz和2.4 GHz

21（20 MHz頻寬）；40 MHz頻寬為9;4,80 MHz頻寬

1表示20 MHz頻寬；7,40 MHz頻寬

802.11動態頻率選擇(DFS)

支援的資料速率

IEEE 802.11b:DSSS(1/2/5.5/11)

IEEE 802.11g:OFDM(6/9/12/18/24/36/48/54)

IEEE 802.11n:請參閱下表

IEEE 802.11b 12.94 MHz

IEEE 802.11g 24.49 MHz

EEE 802.11n MCS0(HT20):27.44兆赫

IEEE 802.11n MCSO(HT40):36.18兆赫

IEEE 802.11b:29.76分貝

IEEE 802.11g 29.24 dBm

IEEE 802.11n MCS0(HT20):29.25 dBm

IEEE 802.11n MCS0(HT40):23.81分貝

頻帶和工作通道

頻段

通道號

頻率

通道號

頻率

2400-2483.5 MHz

1

2412兆赫

7

2442兆赫

2

2417兆赫

8

2447兆赫

3

2422兆赫

9

2452兆赫

4

2427兆赫

10

2457兆赫

5

2432兆赫

11

2462兆赫

6

2437兆赫

-

-

5150-5250 MHz頻段1

36

5180 MHz

44

-

38

5190 MHz

46

-

40

5200 MHz

48

-

42

5210 MHz

-

-

52

5260 MHz

60

-

54

5270 MHz

62

-

5250-5350 MHz頻段2

56

5280 MHz

64

-

58

5290 MHz

-

-

100

5500 MHz

112

-

102

5510 MHz

116

-

104

5520 MHz

132

-

5470-5275 MHz頻段

106

5530 MHz

134

-

108

5540 MHz

136

-

110

5550 MHz

140

-

149

5745兆赫

157

-

151

5755兆赫

159

-

153

5765兆赫

161

-

155

5775兆赫

165

-

傳輸輸出功率

2.4 GHz

802.11b:20.0 +/- 1.5 dBm(CH6)，所有速率

802.11g:20.0 +/- 1.5 dBm，CH6,6 Mbps

802.11g:17.0 +/- 1.5 dBm，CH6,54 Mbps

802.11n(HT20):20.0 +/- 1.5 dBm（在通道6 MCS0上）

802.11n(HT20):17.0 +/- 1.5 dBm（在通道6 MCS7上）

802.11n(HT40):16.0 +/- 1.5 dBm（在通道6 MCS7上）

5 GHz UNII-1(5150~5250 MHz)

802.11a:22.0 +/- 1.5 dBm(6 Mbps)

802.11a:22.0 +/- 1.5 dBm(54 Mbps)

802.11ac(HT20):22.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT20):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

802.11ac(HT40):21.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT40):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

802.11ac(HT80):20.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT80):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

5 GHz UNII-2(5250 - 5350 MHz)/UNII-2擴展(5470 - 5725 MHz)

802.11a:18.0 +/- 1.5 dBm(6 Mbps)

802.11a:18.0 +/- 1.5 dBm(54 Mbps)

802.11ac(HT20):18.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT20):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

802.11ac(HT40):18.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT40):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

802.11ac(HT80):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

5 GHz UNII-3(5725 MHz~5850 MHz)

802.11a:22.0 +/- 1.5 dBm(6 Mbps)

802.11a:22.0 +/- 1.5 dBm(54 Mbps)

802.11ac(HT20):22.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT20):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

802.11ac(HT40):21.0 +/- 1.5dBm @ MCS0

802.11ac(HT40):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

802.11ac(HT80):20.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT80):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

工作溫度

-40°C至55°C(-40°F至131°F)（有太陽能負載）或–40至65°C(-40°F至149°F)（無太陽能負載）

貯存溫度

-50°至70°C(-58至158°F)

工作濕度

5%至95%，非冷凝

儲存濕度

5%至90%，非冷凝

系統記憶體

256 MB記憶體

128 MB快閃記憶體