目標

本文的目標是向您展示如何在思科企業無線(CBW)存取點(AP)中設定管理介面。 其中包括上傳、下載配置的步驟以及將接入點重置為出廠預設設定的方法。

如果您不熟悉本文檔中的術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

適用裝置 |韌體版本

- 140AC(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 141ACM(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 142ACM(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 143ACM(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 145AC(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 240AC(產品手冊) | 10.4.1.0(下載最新版)

簡介

如果您希望在CBW AP中配置管理介面，您已經到了正確的位置！CBW AP支援最新的802.11ac Wave 2標準，以實現更高的效能、更出色的訪問能力和更高的網路密度。它們通過高度安全可靠的無線連線提供行業領先的效能，提供強大的移動終端使用者體驗。

Configure Management介面允許您下載或上傳CBW AP中的配置。如有必要，您可以選擇將接入點的配置重置為出廠預設設定。

如果您已準備好配置CBW AP的管理，我們開始吧！

目錄

- 下載並上傳主AP配置

- 匯出和匯入單個AP配置

- 重置為出廠預設設定

- 手動重置

- 通過Web UI重置

下載並上傳主AP配置

初學者幫助

此切換部分突出顯示初學者提示。

登入

登入到主AP的Web使用者介面(UI)。為此，請開啟Web瀏覽器並輸入https://ciscobusiness.cisco。在繼續操作之前，可能會收到警告。輸入您的憑據。您也可以通過將https://[ipaddress]（主AP的）輸入Web瀏覽器來訪問主AP。

工具提示

如果您對使用者介面中的欄位有疑問，請檢查是否提供如下所示的工具提示：

查詢「擴展主選單」圖示時遇到問題？

導航到螢幕左側的選單，如果未看到選單按鈕，請按一下此圖示開啟側欄選單。

思科企業應用程式

這些裝置具有配套應用，這些應用與Web使用者介面共用一些管理功能。Web使用者介面中的所有功能在應用中均不可用。

下載iOS應用 下載Android應用

常見問題

如果您還有未回答的問題，可以查閱我們的常見問題文檔。常見問題

訪問Web使用者介面(UI)

登入到主AP。如果您有任何問題，請檢視以下提示：

- 確保選擇了正確的服務集識別符號(SSID)。這是您為無線網路建立的名稱。

- 斷開移動應用或筆記型電腦上的任何VPN。您甚至可能連線到您的移動服務提供商使用的、您甚至可能不知道的VPN。例如，Android(Pixel 3)手機使用Google Fi作為服務提供商，它有一個內建VPN，無需通知即可自動連線。要查詢主AP，需要禁用此選項。

- 使用https://<主AP的IP地址登入到主AP。

- 進行初始設定後，無論您是登入ciscobusiness.cisco，還是在Web瀏覽器中輸入IP地址，請確保https://已被使用。根據您的設定，您的電腦可能已自動填充了http://，因為這是您首次登入時使用的方法。

- 要幫助解決在使用AP期間與訪問Web UI或瀏覽器問題相關的問題，請在Web瀏覽器（本例中為Firefox）中按一下「Open（開啟）」選單，轉到「Help（幫助）」>「Troubleshooting Information（故障排除資訊）」 ，然後按一下「Refresh Firefox（刷新Firefox）」。

步驟1

您可以隨時將當前主AP配置匯出為.TXT檔案格式。

要下載當前配置，請選擇Advanced > Primary AP Tools。

步驟2

導航到Configuration Management頁籤。

步驟3

若要下載組態，請在「Config Update」區段中，將Direction設為Download，將Transfer Mode設為HTTP。按一下「Apply」。

配置檔案將儲存到檢視主UI的裝置。預設情況下，檔案會儲存在downloads資料夾中為config.txt。

步驟4

您可以從先前儲存的配置檔案匯入配置，該檔案採用.TXT檔案格式。

在Configuration Management下，選擇Direction作為Upload，然後從下拉選單中選擇Transfer Mode。

步驟5

按一下「Apply」。

您將看到以下彈出視窗。按一下Browse，從您的PC中選擇配置檔案。按一下Yes繼續。

匯入會導致網路中所有支援AP的主要AP重新啟動。當AP重新聯機時，將執行主AP選擇過程，並且主AP將聯機並匯入新的主AP配置。

匯出和匯入單個AP配置

您可以通過主AP的Web UI匯出和匯入網路中各個AP的配置。

步驟1

導覽至Monitoring > Network Summary > Access Points。

步驟2

選擇AP。

步驟3

向下滾動到AP詳細資訊部分，然後選擇Tools頁籤。

步驟4

要匯出配置，請按一下Export Config按鈕。

步驟5

一個彈出視窗出現。選擇Save File選項，然後按一下OK。該配置將作為文本(.txt)檔案儲存在您的下載資料夾中。

步驟6

要匯入配置，請按一下Import Config按鈕。

第7步

一個彈出視窗出現。按一下Browse...從電腦中選擇配置檔案，然後按一下Yes。

重置為出廠預設設定

將CBW AP重置為出廠預設設定，清除使用者設定的所有配置，並將裝置恢復為其原始設定。如果需要重新配置大多數AP設定，建議重置。

手動重置

步驟1

按住Mode按鈕。開啟主AP。繼續30秒。

步驟2

AP上的LED將經歷多次閃爍，然後穩定為閃爍的綠色。  達到此狀態後，釋放按鈕。有關此過程的詳細資訊，請檢視重置為出廠預設設定。

通過Web UI重置

可以使用網路UI將主AP、支援主AP和網狀擴展器重置為出廠預設值。

步驟1

要將主AP重置為出廠預設設定，只需導航至Advanced > Primary AP Tools，然後轉至Configuration Management頁籤。按一下「Reset to Factory Default」。

這將僅重置主AP或擁有主角色的AP。某些配置設定（如位置、網橋組名稱和無線電設定）儲存在AP/網狀擴展器本地。要重置這些設定，必須單獨重置AP或網狀延伸器。

步驟2

要重置支援主要的AP或網狀擴展器，請導航到監控>網路摘要>接入點。

步驟3

選擇非主AP。

步驟4

向下滾動到AP詳細資訊部分，然後選擇Tools頁籤。

步驟5

按一下「Factory Default」按鈕。

結論

你拿到了！現在，您已學習了配置CBW AP管理的步驟。有關更多高級配置，請參閱思科企業無線接入點管理指南。

如果您想瞭解更多資訊，請檢視以下任何文章：

常見問題 Radius 韌體升級 RLAN 應用程式分析 客戶端分析 主要AP工具 Umbrella WLAN使用者 記錄 流量調節 羅格 干擾源 埠配置網狀模式 歡迎使用CBW網狀網路 使用電子郵件驗證和RADIUS記帳的訪客網路 疑難排解 使用帶CBW的Draytek路由器