目標

本文的目標是建立遠端區域網路(RLAN)網路，並在思科企業無線(CBW)主要存取點(AP)上指派連線埠和存取點群組。

適用裝置 |軟體版本

- 145AC(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 240AC(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

簡介

CBW AP基於802.11 a/b/g/n/ac(Wave 2)，帶有內建天線。這些AP支援最新的802.11ac Wave 2標準，以實現更高的效能、更出色的訪問能力和更高的網路密度。

本文中提到的145AC和240AC AP可用於傳統網路或網狀網路。本文將裝置用於傳統的無線網路。

如果您想瞭解網狀網路的基本知識，請檢視思科業務：歡迎使用Wireless Mesh Networking。

如果您偏好在網狀網中執行連線埠組態，請閱讀在網狀模式下設定思科企業無線存取點的乙太網路連線埠。

在傳統無線網路中，RLAN用於使用主AP對有線客戶端進行身份驗證。有線客戶端成功加入主AP後，LAN埠在中央或本地交換模式之間交換流量。來自有線客戶端的流量被視為無線客戶端流量。

RLAN傳送驗證要求，對有線使用者端進行驗證。RLAN中有線使用者端的驗證與中央驗證無線使用者端的驗證類似。

如果您只需要一個虛擬區域網(VLAN)，則無需配置RLAN。預設情況下，AP上有一個RLAN，即本徵VLAN 1。它具有開放安全性，並且預設情況下所有埠都分配給此RLAN。

如果您不熟悉使用的術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

RLAN在網狀網中無法運作。預設情況下未啟用網格，因此，除非您以前讓AP以網格模式運行，否則您將設定為啟動。

配置步驟

初學者幫助

此切換部分突出顯示初學者提示。

登入

登入到主AP的Web使用者介面(UI)。為此，請開啟Web瀏覽器並輸入https://ciscobusiness.cisco。在繼續操作之前，可能會收到警告。輸入您的憑據。您也可以通過將https://[ipaddress]（主AP的）輸入Web瀏覽器來訪問主AP。

工具提示

如果您對使用者介面中的欄位有疑問，請檢查是否提供如下所示的工具提示：

查詢「擴展主選單」圖示時遇到問題？

導航到螢幕左側的選單，如果未看到選單按鈕，請按一下此圖示開啟側欄選單。

思科企業應用程式

這些裝置具有配套應用，這些應用與Web使用者介面共用一些管理功能。Web使用者介面中的所有功能在應用中均不可用。

下載iOS應用 下載Android應用

常見問題

如果您還有未回答的問題，可以查閱我們的常見問題文檔。常見問題

步驟1

如果接入點尚未開啟，請接通電源。檢查指示燈的狀態。當LED指示燈呈綠色閃爍時，請繼續執行下一步。

啟動接入點大約需要8-10分鐘。LED將以多個模式閃爍綠燈，在再次變為綠色之前，會快速交替顯示綠色、紅色和琥珀色。LED的顏色強度和色調可能變化很小。

步驟2

登入到主AP的Web使用者介面(UI)。開啟Web瀏覽器並輸入https://ciscobusiness.cisco在繼續操作之前，您可能會收到警告。輸入您的憑據。

您也可以將主AP的IP地址輸入到Web瀏覽器中來訪問它。

步驟3

AP不能處於網狀模式以使RLAN正常工作。要關閉網狀模式，請導航至無線設定>網狀網。選擇以關閉網格。如果您的AP是新的，或者您知道網狀模式沒有開啟，則可以繼續執行步驟7。

步驟4

通過按一下Yes確認要關閉網格模式。

步驟5

請務必按一下Web UI螢幕右上面板上的Save圖示儲存配置。

步驟6

按一下OK以確認Save。AP將重新啟動。這需要8-10分鐘才能完成。

第7步

導覽至Wireless Settings > WLANs可建立RLAN。然後選擇Add new WLAN/RLAN。

步驟8

選擇RLAN。為配置檔案建立名稱。

第9步（使用開放安全）

在RLAN Security頁籤下。在Security Type下，可以選擇Open或802.1X。

在本示例中，Security Type保留為預設值。

按一下「Apply」。這將自動啟用此開放安全RLAN。跳至步驟11。

步驟10a（使用802.1X安全）

要設定外部Radius，必須在專家檢視的RADIUS下的管理員帳戶中配置Radius伺服器。按一下Web UI右上選單上的箭頭圖示可切換到「Expert View(專家檢視)」。有關設定RADIUS伺服器的詳細資訊，請檢出Radius

步驟10b（使用802.1X安全）

如果選擇802.1X作為安全型別，則必須選擇更多選項。您需要選擇以下內容：

- 主機模式 — 單主機或多主機

- 驗證伺服器 — 外部Radius或AP

- MAB模式 — 啟用或禁用。要新增MAC地址，請按照下一步中的說明操作。

第11步（可選）

MAC Authentication Bypass(MAB)模式表示如果您的MAC地址列在WLAN Users（WLAN使用者）下，裝置不需要進行身份驗證。列出的MAC地址可以繞過身份驗證，以便自動訪問網路或自動拒絕。當IP電話插入交換機上的PoE埠時，這將很有用。

您可以用以下兩種方法之一來標籤每個MAC地址：

1. Allowlisted — 裝置接收自動訪問。

2. Blocklisted — 裝置將自動被拒絕訪問。

步驟12

在VLAN & Firewall頁籤下，可以選擇使用VLAN標籤，然後選擇VLAN ID號。

第13步（可選）

如果要設定存取控制清單(ACL)，您可以選擇Enable Firewall，這樣就可以允許或拒絕對特定IP位址或VLAN的存取。如果某人正在插入網路埠裝置以連線到網路，則會使用此選項。

第14步（可選）

在Traffic Shaping頁籤下，您可以通過啟用應用可視性控制來配置流量調節。這會設定流量優先順序。

第15步（可選）

在Scheduling頁籤下，可以選擇計畫。這樣可以設定埠能夠連線到網路的時間。

第16步（可選）

建立RLAN後，您可以導航到無線設定>接入點組。您可以在此處新增或編輯組。要檢視此螢幕，您需要處於Expert View(您在步驟10a中選擇了此檢視)。

步驟17

在Ports頁籤下，可以將AP上的埠分配給特定的遠端LAN。

步驟18

在Access Points頁籤下，您需要將特定接入點分配給該接入點組。按一下「Apply」。

步驟19

選擇Yes進行確認。

步驟20

請務必按一下Web UI螢幕右上面板上的Save圖示儲存配置。

步驟21

按一下OK以確認Save。AP將重新啟動。這需要8-10分鐘才能完成。

檢視RLAN

要檢視您建立的RLAN，請選擇Wireless Settings > WLANs。您會看到活動RLAN數提高至2，並且列出了新的RLAN。

編輯RLAN

當您在設定RLAN結束時按一下Apply時，RLAN會自動啟用。如果您需要停用RLAN或進行任何其他變更，請遵循以下簡單步驟。

步驟1

選擇Wireless Settings > WLANs。按一下編輯圖示。

步驟2

您將收到一個彈出視窗，通知您編輯RLAN將暫時中斷網路。按一下Yes確認您要繼續。

步驟3（啟用/禁用）

在Edit WLAN/RLAN視窗的General下，選擇Enabled或Disabled以啟用/停用RLAN。按一下「Apply」。

步驟4（編輯其他設定）

如果您需要變更設定，請導覽至RLAN Security、VLAN & Firewall或Traffic Shaping索引標籤。一旦進行了更改，請按一下Apply。

步驟5

請務必按一下Web UI螢幕右上面板上的Save圖示儲存配置。

結論

現在，您已在CBW網路上建立RLAN。盡享樂趣，如果滿足您的需求，您可以隨意新增更多。

常見問題 Radius 韌體升級 RLAN 應用程式分析 客戶端分析 主要AP工具 Umbrella WLAN使用者 記錄 流量調節 羅格 干擾源 組態管理 埠配置網狀模式 歡迎使用CBW網狀網路 使用電子郵件驗證和RADIUS記帳的訪客網路 疑難排解 使用帶CBW的Draytek路由器