目標

本文的目的是顯示如何在網狀模式下設定思科企業無線(CBW)存取點(AP)的乙太網路連線埠。

適用裝置 |韌體版本

- 140AC(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 141ACM(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 142ACM(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 143ACM(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 145AC(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 240AC(產品手冊) | 10.4.1.0(下載最新版)

簡介

如果您希望配置CBW AP的乙太網埠，您已經到了正確的位置！CBW AP支援最新的802.11ac Wave 2標準，以實現更高的效能、更出色的訪問能力和更高的網路密度。它們通過高度安全可靠的無線連線提供行業領先的效能，提供強大的移動終端使用者體驗。

埠設定配置設定資料傳輸的方向和資料流控制。乙太網介面可配置為接入埠或中繼埠。主幹通過一條鏈路傳輸多個VLAN的流量，並允許您在網路上擴展VLAN。

如果您已準備好配置CBW AP的乙太網埠，我們開始吧！

將AP埠配置修改為接入/中繼模式

初學者幫助

此切換部分突出顯示初學者提示。

登入

登入到主AP的Web使用者介面(UI)。為此，請開啟Web瀏覽器並輸入https://ciscobusiness.cisco。在繼續操作之前，可能會收到警告。輸入您的憑據。您也可以通過在Web瀏覽器中輸入https://[主AP的ipaddress]來訪問主AP。

工具提示

如果您對使用者介面中的欄位有疑問，請檢查是否提供如下所示的工具提示：

查詢「擴展主選單」圖示時遇到問題？

導航到螢幕左側的選單，如果未看到選單按鈕，請按一下此圖示開啟側欄選單。

思科企業應用程式

這些裝置具有配套應用，這些應用與Web使用者介面共用一些管理功能。Web使用者介面中的所有功能在應用中均不可用。

下載iOS應用 下載Android應用

常見問題

如果您還有未回答的問題，可以查閱我們的常見問題文檔。常見問題

步驟1

前往Wireless Settings > Access Points。

步驟2

按一下要配置的AP的編輯圖示。

您將看到以下彈出視窗。按一下Yes繼續。

步驟3

在新彈出視窗中，導航到Mesh頁籤。確保Ethernet Bridging已啟用。

步驟4

在Port表中按一下Edit。啟用乙太網橋接時，此功能可用。

步驟5

若要將乙太網路介面設定為存取連線埠，請在Mode索引標籤中，從下拉選單中選擇Access。

一個存取連線埠只能有一個在介面上設定的VLAN;它只能承載一個VLAN的流量。

步驟6

在「VLAN Id」欄位中，指定VLAN。

第7步

按一下「Apply」。

乙太網路連線埠連線到使用者端時，Operational Status變更為UP。

步驟8

要將乙太網介面配置為中繼埠，請在模式部分從下拉選單中選擇中繼。

主干連線埠可以在介面上設定兩個或多個VLAN;它可以同時承載多個VLAN的流量。

步驟9

輸入本徵VLAN ID。預設本徵VLAN為1。

步驟10

按一下Add VLAN Id將其他VLAN新增到中繼埠。

步驟11

輸入VLAN Id，然後按一下Apply。

新增的VLAN將顯示在VLAN Id頁籤下。

步驟12

按一下「Apply」。

必須在每個接入點上單獨執行此配置。這些配置也儲存在每個單獨的裝置中，而不是儲存在控制器配置中。

你拿到了！現在，您已成功完成在網狀模式下配置CBW AP的乙太網埠。有關更多高級配置，請參閱思科企業無線接入點管理指南。

常見問題 Radius 韌體升級 RLAN 應用程式分析 客戶端分析 主要AP工具 Umbrella WLAN使用者 記錄 流量調節 羅格 干擾源 組態管理 埠配置網狀模式 歡迎使用CBW網狀網路 使用電子郵件驗證和RADIUS記帳的訪客網路 疑難排解 使用帶CBW的Draytek路由器