通過Web 通過應用

目標

本文的目的是描述通過Web使用者介面(UI)在CBW網路中為室內環境新增網狀擴展器的步驟。

適用裝置 |韌體版本

- 140AC(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 141ACM(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 142ACM(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 143ACM(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 145AC(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 240AC(產品手冊) | 10.4.1.0(下載最新版)

簡介

思科企業無線接入點(WAP)和網狀擴展器提供易於部署的解決方案，旨在使中小型企業能夠以前所未有的方式進行連線和合作。思科商務100系列網狀延伸器提供到家庭辦公室或小型辦公室的安全無線連線，並且可在難以到達的地方工作。這些網狀擴展器提供無縫的覆蓋範圍和擴展的容量，以及思科業務接入點。

您必須將您想要使用的所有Mesh Extenders（在Mesh網路中）的MAC地址輸入相應的主AP。主AP只響應其授權清單中顯示的室內無線電的發現請求。為此，請遵循下列步驟。如果您不熟悉使用的術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

新增網狀擴展器

初學者幫助

此切換部分突出顯示初學者提示。

登入

登入到主AP的Web使用者介面(UI)。為此，請開啟Web瀏覽器並輸入https://ciscobusiness.cisco。在繼續操作之前，可能會收到警告。輸入您的憑據。您也可以通過將https://[ipaddress]（主AP的）輸入Web瀏覽器來訪問主AP。

工具提示

如果您對使用者介面中的欄位有疑問，請檢查是否提供如下所示的工具提示：

查詢「擴展主選單」圖示時遇到問題？

導航到螢幕左側的選單，如果未看到選單按鈕，請按一下此圖示開啟側欄選單。

常見問題

如果您還有未回答的問題，可以查閱我們的常見問題文檔。常見問題

步驟1

在Web瀏覽器中輸入主要接入點(AP)IP地址。按一下Login以訪問主AP。

步驟2

輸入使用者名稱和密碼憑據以訪問主AP。按一下「OK」（確定）。

步驟3

導覽至Wireless Settings > Mesh。確保Mesh已啟用。按一下「Apply」。

步驟4

如果Mesh尚未啟用，WAP可能需要重新引導。系統將顯示一個彈出視窗，用於重新引導。確認。這需要8-10分鐘。在重新啟動期間，LED會以多種模式閃爍綠燈，在再次變為綠色之前，會快速切換為綠色、紅色和琥珀色。LED的顏色強度和色調在單位之間可能有小的變化。

步驟5

導覽至Wireless Settings > WLAN Users > Local MAC Addresses。按一下「Add MAC Address」。

步驟6

輸入Mesh Extender的MAC地址和說明。選擇Type as Allow清單。從下拉選單中選擇Profile Name。按一下「Apply」。

第7步（可選）

如果要阻止特定接入點加入主AP，請在清單中選擇特定接入點的MAC地址。

7a。按一下要阻止的網狀擴展器的操作下的編輯圖示。

7b。選擇Type as Block清單。按一下「Apply」。

步驟8

按螢幕右上窗格的Save圖示，確保儲存所有配置。

結論

現在，您已完成在思科企業無線網路中新增網狀擴展器的步驟。如果滿足您的需求，則新增更多網狀延伸器！

網格簡介             網狀常見問題             思科業務無線模式解碼器             重新啟動提示             重置為出廠預設設定             第0天：通過應用/Web配置             移動應用與Web UI             思科企業無線網狀網路的最佳實踐              允許清單              更新軟體             熟悉CBW應用             疑難排解             時間設定             紅色LED故障排除             網橋組名稱