目標

本文檔的目標是提供對思科企業無線接入點和網狀擴展器模型識別符號的工作瞭解。

- 檢視開關PID解碼器

- 檢視路由器PID解碼器

- 檢視舊版無線接入點PID解碼器

如果您不熟悉本文檔中的術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

適用裝置 |韌體版本

- 140AC(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 141ACM(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 142ACM(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 143ACM(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 240AC(產品手冊) | 10.4.1.0(下載最新版)

CBW 140/145/240 AP與CBW 150系列不相容。不支援在同一個LAN上共存。

檢視圖形的表形式

表1 — 無線規格

下表概述了CBW240AC裝置資料表中的無線規格。下面是所有CBW系列裝置資料表的連結。

- 140AC和145AC資料表

- 141、142和143網狀擴展器資料表

- 240AC資料表

專案

規格

需求

● 網路中需要思科業務存取點才能進行網狀連線

驗證與安全

● Wi-Fi保護存取2(WPA2)

● 802.1X、RADIUS驗證、授權及計量(AAA)

● 802.11r和802.11i

最大客戶端數

● 相關無線使用者端的最大數量：每個Wi-Fi無線電200個，每個接入點共有400個客戶端

802.11ac

● 2x2 MU-MIMO，帶兩個空間流，高達867 Mbps

● 20、40和80 MHz通道

●態頻率選擇

乙太網埠

● 需要拆分某些規格和要求，以顯示不同型號之間的差異。

● 例如，141ACM擴展器有4個乙太網埠，142ACM有1個埠，143ACM沒有乙太網埠

● 1x Gigabit乙太網路上行鏈路（10/100/1000BASE-T自動感應）

● 3個本地Gigabit乙太網路連線埠（10/100/1000BASE-T自動感應），包括一個PoE輸出連線埠：

當網狀延伸器由所提供的電源介面卡供電時，PoE輸出提供802.3af

802.11a:6、9、12、18、24、36、48和54 Mbps

802.11b/g:1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、5和4 Mbps

2.4 GHz上的802.11n資料速率：6.5至144 Mbps(MCS0-MCS15)

5 GHz的802.11ac資料速率：6.5至867 Mbps(MCS0-MCS9)

非重疊通道的最大數量

A（管制範圍）：

● 2.412至2.462吉赫；11個通道

● 5.180至5.320 GHz;8個通道

● 5.500至5.700 GHz;8個通道（不包括5.600至5.640 GHz）

● 5.745至5.825吉赫；5個通道

B（B管制範圍）：

● 2.412至2.462吉赫；11個通道

● 5.180至5.320 GHz;8個通道

● 5.500至5.720 GHz;12個通道

● 5.745至5.825吉赫；5個通道

C（C管制範圍）：

● 2.412至2.472吉赫；13個通道

● 5.745至5.825吉赫；5個通道

D（D管制範圍）：

● 2.412至2.462吉赫；11個通道

● 5.180至5.320 GHz;8個通道

● 5.745至5.825吉赫；5個通道

E（E管制範圍）：

● 2.412至2.472吉赫；13個通道

● 5.180至5.320 GHz;8個通道

● 5.500至5.700 GHz;8個通道（不包括5.600至5.640 GHz）

F（F管制範圍）：

● 2.412至2.472吉赫；13個通道

● 5.745至5.805吉赫；4個通道

G（G管制範圍）：

● 2.412至2.472吉赫；13個通道

● 5.745至5.865吉赫；7個通道

H（H管制範圍）：

● 2.412至2.472吉赫；13個通道

● 5.180至5.320 GHz;8個通道

● 5.745至5.825吉赫；5個通道

I（I管制範圍）：

● 2.412至2.472吉赫；13個通道

● 5.180至5.320 GHz;8個通道

K（K管制範圍）：

● 2.412至2.472吉赫；13個通道

● 5.180至5.320 GHz;8個通道

● 5.500至5.620 GHz;7個通道

● 5.745至5.805吉赫；4個通道

N（N管制範圍）：

● 2.412至2.462吉赫；11個通道

● 5.180至5.320 GHz;8個通道

● 5.745至5.825吉赫；5個通道

Q（Q管制範圍）：

● 2.412至2.472吉赫；13個通道

● 5.180至5.320 GHz;8個通道

● 5.500至5.700 GHz;11個通道

R（R管制範圍）：

● 2.412至2.472吉赫；13個通道

● 5.180至5.320 GHz;8個通道

● 5.660至5.700 GHz;3個通道

● 5.745至5.805吉赫；4個通道

S（S管制範圍）：

● 2.412至2.472吉赫；13個通道

● 5.180至5.320 GHz;8個通道

● 5.500至5.700 GHz;11個通道

● 5.745至5.825吉赫；5個通道

T（T管制範圍）：

● 2.412至2.462吉赫；11個通道

● 5.280至5.320 GHz;3個通道

● 5.500至5.700 GHz;8個通道

（不包括5.600至5.640 GHz）

● 5.745至5.825吉赫；5個通道

Z（Z管制範圍）：

● 2.412至2.462吉赫；11個通道

● 5.180至5.320 GHz;8個通道

● 5.500至5.700 GHz;8個通道

（不包括5.600至5.640 GHz）

● 5.745至5.825吉赫；5個通道

附註：這因監管領域而異。請參閱產品文檔瞭解每個法規域的具體詳細資訊。

可用傳輸功率設定

2.4 GHz

最高20 dBm

5 GHz

最高20 dBm

附註：最大功率設定因通道和各個國家/地區的法規而異。請參考產品文檔以瞭解具體的詳細資訊。

整合天線

● 2.4 GHz，增益2 dBi

● 5 GHz，增益3 dBi

指標

● Status LED指示啟動載入程式狀態、關聯狀態、操作狀態、啟動載入程式警告和啟動載入程式錯誤

環境

● Operating

溫度：32°至104°F(0°至50°C)

濕度：10%至90%（非冷凝）

最大高度：104°F(40°C)時9843英尺（3000米）

● 非營運（儲存和運輸）

溫度：-22°F至158°F(-30°C至70°C)

濕度：10%至90%（非冷凝）

最大高度：77°F(25°C)時15,000英尺（4500米）

系統

● 512 MB DRAM、128 MB快閃記憶體

● 710-MHz四核處理器

PoE輸出

● 802.3af:15.4W（埠）

實體安全

● Kensington鎖插槽

保修

思科商務有限終身硬體保修

合規性

● 安全：

UL 60950-1

CAN/CSA-C22.2編號60950-1

2043年7月

IEC 60950-1

EN 60950-1

● 無線電批准：

FCC第15.247、15.407部分

RSS-247（加拿大）

EN 300.328、EN 301.893（歐洲）

ARIB-STD 66（日本）

ARIB-STD T71（日本）

EMI和磁化率（B類）

FCC第15.107和15.109部分

ICES-003（加拿大）

VCCI（日本）

EN 301.489-1和–17（歐洲）

EN 50385

● IEEE標準：

IEEE 802.11a/b/g、802.11n、802.11h、802.11d

IEEE 802.11ac

● Security:

802.11i、WPA2

802.1X

進階加密標準(AES)

● 可擴充驗證通訊協定(EAP)型別：

EAP — 傳輸層安全(TLS)

EAP隧道TLS(TTLS)或Microsoft質詢握手身份驗證協定版本2(MSCHAPv2)

受保護的EAP(PEAP)v0或EAP-MSCHAPv2

EAP — 透過安全通道進行彈性驗證(FAST)

PEAP v1或EAP — 通用令牌卡(GTC)

EAP使用者識別模組(SIM)

● 多媒體：

Wi-Fi多媒體(WMM)

● 其他：

FCC公告OET-65C

RSS-102

如果您想瞭解有關網狀無線網路的更多資訊，請檢視以下任何文章：

網格簡介 網狀常見問題 重新啟動提示 重置為出廠預設設定 零日：通過應用/網路配置 移動應用與Web UI 思科企業無線網狀網路的最佳實踐 允許清單 更新軟體 熟悉CBW應用 疑難排解 時間設定 紅色LED故障排除 網橋組名稱