目標

本文說明SPA100系列裝置的介面資訊。Interface Information頁面會顯示SPA100系列裝置當前使用的連線型別（例如是使用DHCP伺服器還是手動分配IP地址）以及LAN（僅限SPA122）和WAN連線的資訊。管理員可以檢視有關裝置連線的資訊，並且可以使用它幫助進行故障排除。

適用的裝置

· SPA100系列

軟體版本

· v1.1.0

介面資訊

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Status > Interface Information。Interface Information頁面隨即開啟：

Interface Information頁顯示以下欄位：

·介面清單

— 介面 — 顯示當前配置的所有區域網（僅限SPA122）和裝置所連線的WAN介面的清單。

— 連線型別 — 顯示介面使用的協定。

- IP地址 — 顯示介面已配置的IP地址。

— 子網掩碼 — 顯示介面的子網掩碼。

- MAC地址 — 顯示介面的MAC地址。

·埠清單

— 介面 — 顯示當前配置的所有區域網（僅限SPA122）和裝置所連線的WAN介面的清單。

- TX(pkts) — 顯示從此連線埠傳輸的封包數量。

- RX(pkts) — 顯示此連線埠接收的封包數量。

— 狀態 — 顯示埠的狀態，無論埠是連線到裝置還是斷開連線。

步驟2.（可選）按一下Clear TX & RX按鈕，將TX和RX封包的計數重設為0。