目標

裝置上顯示的語音資訊非常有用，因為它概述了裝置的配置。藉助此資訊，管理員可以採取措施來增強、控制、分析和管理裝置及其所連線的網路。本文介紹在SPA112和SPA122上檢視有關模擬電話介面卡(ATA)語音應用程式資訊的過程。

適用裝置

· SPA122

· SPA112

軟體版本

•1.3.2(014)

檢視語音資訊

步驟1.以管理員身份登入到Phone Adapter Configuration Utility，然後選擇Voice > Information。Information頁面隨即開啟：

Information頁面顯示以下資訊：

·產品資訊

·系統狀態

·行狀態

· 自訂CA狀態

Information頁面顯示以下資訊：

產品資訊

「產品資訊」區域包含有關裝置的基本資訊，管理員可以使用該資訊控制物理裝置。

·產品名稱 — 顯示裝置的型號或名稱。

·軟體版本 — 顯示裝置中安裝的當前軟體版本號。

· MAC地址 — 顯示裝置的MAC地址。

·自定義 — 指定服務提供商用於遠端配置的設定。可能的值為：

— 開啟 — ATA不是遠端配置單元。

— 掛起 — ATA是遠端配置單元，但未連線到伺服器。

— 自定義 — ATA是一個遠端配置單元，已連線到伺服器。

·序列號 — 顯示產品序列號。

·硬體版本 — 顯示硬體版本號。

·客戶端證書 — 顯示客戶端證書的狀態。

步驟1。（可選）若要刷新頁面，請按一下刷新。

系統狀態

系統狀態區域包含有關裝置當前配置的資訊。管理員可以分析此資訊，以控制或增強裝置的安全和效能。

·當前時間 — 顯示系統的當前日期和時間。

· RTP Packets Sent — 顯示傳送的即時傳輸協定(RTP)標準化資料包（包括冗餘資料包）的總數。 即時傳輸協定用於管理通過Internet即時傳送資料包的方式。

· RTP Packets Recv — 顯示接收的RTP資料包總數（包括冗餘資料包）。

·傳送的SIP消息 — 顯示已傳送（包括重新傳輸）的會話發起協定(SIP)消息的總數。SIP用於控制網際網路上的多媒體通訊。

· SIP Messages Recv — 顯示已接收的SIP消息總數（包括重新傳輸）。

·外部IP — 顯示用於NAT對映的外部IP地址。網路地址轉換是在通過Internet連線時轉換IP地址的過程，此過程增強了資料的安全性。

·已用時間 — 顯示自上次重新啟動系統以來已用的總時間。

· RTP Bytes Sent — 顯示傳送的RTP位元組總數。

· RTP Bytes Recv — 顯示接收的RTP位元組總數。

· SIP Bytes Sent — 顯示已傳送（包括重新傳輸）的SIP消息的總位元組數。

· SIP Bytes Recv — 顯示接收的SIP消息的總位元組數（包括重新傳輸）。

步驟1。（可選）若要刷新頁面，請按一下刷新。

線路狀態

「行狀態」（行1和行2）區域包含以下資訊：

·掛接狀態 — 顯示埠的掛接狀態。開啟或關閉。

·上次註冊時間 — 顯示上次註冊行的日期和時間。

·消息等待 — 顯示消息等待狀態。選項為「是」或「否」。自動接收消息時，將設定為「是」。

·回叫活動 — 顯示是否正在進行回叫請求。

·最後一個來電者號碼 — 顯示最後一個來電者的號碼。

·註冊狀態 — 指示線路是否已向SIP代理註冊。

·下一次註冊時間 — 顯示下次註冊續訂之前的秒數。

·對映的SIP埠 — 顯示由NAT對映的SIP埠的埠號。

·呼叫1和2狀態 — 顯示呼叫狀態。可能的值為：

— 空閒 — 線路當前未使用。

— 收集PSTN PIN — 裝置當前正在收集通過PSTN進行身份驗證的引腳。公共交換電話網路(PSTN)用於實現支援交換語音通訊的裝置之間的互連。

— 無效PSTN PIN — 裝置無法識別用於身份驗證的PIN。

- PSTN Caller Accepted — 系統中接受使用PSTN PIN的呼叫。

— 已連線到PSTN — 裝置當前已連線到PSTN。

·呼叫1和2音 — 顯示呼叫使用的音調型別。

· Call 1和2編碼器 — 顯示用於編碼的編解碼器。編解碼器是一種協定，允許接收方準確地複製傳送的資訊。

·呼叫1和2解碼器 — 顯示用於解碼的編解碼器。

·呼叫1和2傳真 — 顯示傳真傳遞模式的狀態。

·呼叫1和2型別 — 顯示呼叫方向。可能的值為：

- PSTN網關呼叫 — VoIP到公共交換電話網路(PSTN)呼叫。

- VoIP網關呼叫 — PSTN到VoIP呼叫。

-PSTN到線路1 — 通過線路1接聽PSTN呼叫。

— 線路1轉發到PSTN網關 — VoIP呼叫線路1然後轉發到PSTN網關。

— 線路1轉發到PSTN號碼 — VoIP呼叫線路1然後轉發到PSTN號碼。

— 線路1到PSTN網關。

— 線路1回退到PSTN網關。

·呼叫1和2遠端保留 — 指示遠端是否將呼叫置於保留狀態。

·呼叫1和呼叫2回撥 — 指示呼叫是否由回叫請求觸發。

·呼叫1和2對等名 — 顯示對等電話的名稱。

·呼叫1和2對等電話 — 顯示對等電話的電話號碼。

·呼叫1和呼叫2持續時間 — 顯示呼叫的持續時間。

·呼叫1和2資料包已傳送 — 顯示傳送的資料包數。

· Call 1和2 Packets Recv — 顯示接收的資料包數。

·呼叫1和2位元組已傳送 — 顯示已傳送的位元組數。

· Call 1和2 Bytes Recv — 顯示接收的位元組數。

·呼叫1和2解碼延遲 — 顯示解碼器延遲的毫秒數。延遲是延遲的衡量標準。

·呼叫1和2抖動 — 顯示接收器抖動的毫秒數。抖動是不期望的訊號變化或雜訊。

·呼叫1和2往返延遲 — 顯示延遲的毫秒數。

·呼叫1和2資料包丟失 — 顯示丟失的資料包數。

·呼叫1和2資料包錯誤 — 顯示接收的無效資料包數。

步驟1。（可選）若要刷新頁面，請按一下刷新。

自定義CA狀態

自定義CA狀態區域包含以下資訊：

·自定義CA設定狀態 — 指示裝置是否準備向不同使用者提供服務。

·自定義CA資訊 — 指示裝置上是否安裝了Cisco證書頒發機構。

步驟1。（可選）若要刷新頁面，請按一下刷新。