目標

獨特的振鈴設定可幫助您為不同的號碼自定義振鈴音模式。有九種振鈴型別可配置不同的振鈴模式。這些獨特的振鈴設定用於區分同一電話線路上的不同電話號碼。本文檔概述了在SPA8000上設定獨特振鈴設定的過程。

適用的裝置

- SPA8000

軟體版本

- 6.1.12

獨特振鈴設定

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Advanced > Voice > L1-L8。將打開Line頁：

註：有9行可用於配置。使用者通過選擇所需線路號碼之一，在步驟1中指示需要配置哪條線路用於不同的振鈴設定。

步驟2.在Line頁面上，向下滾動到Distinguished Ring Settings部分。

步驟3.在Ring(1-9)Caller欄位中輸入主叫方號碼模式以播放Distinctive Ring/Call Waiting Tone(CWT)1、2、3、4、5、6、7、8或9。預設情況下為空。

附註：要修改獨特的振鈴和CWT，請參閱相關文章，SPA8000電話介面卡上的呼叫前轉設定和SPA8000電話介面卡上的配置振鈴設定。

步驟4.按一下「Submit All Changes」。