目標

話務台是SPA500系列IP電話的附加裝置，可為電話新增多達32個可程式設計按鈕。話務台的一般設定允許使用忙燈欄位清單統一資源識別符號（BLF清單URI）、呼叫暫留和話務台顯示設定的配置。

本文檔的目標是顯示如何在SPA500系列IP電話上配置話務台常規設定。

適用裝置 |韌體版本

- SPA500系列IP電話 | 7.5.3(下載最新版本)

使用Web介面配置話務台常規設定

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Admin Login > Advanced > Attendant Console > General。

步驟2.在Subscribe Expires欄位中，輸入話務台與電話的連線過期之前經過的時間（以秒為單位）。預設值為1800。

步驟3.在Subscribe Retry Interval欄位中，輸入應答控制檯在嘗試訂閱失敗後等待的時間量（以秒為單位）。預設值為30。

步驟4.從Unit 1 Enable下拉選單中，選擇Yes啟用第一個話務台，或選擇No禁用第一個話務台。預設值為Yes。

步驟5.在Subscribe Delay欄位中，輸入話務台在嘗試訂閱之前等待的時間量（以秒為單位）。預設值為1。

步驟6.從Unit 2 Enable下拉選單中，選擇Yes啟用第二個話務台，或選擇No禁用第二個話務台。預設值為Yes。

步驟7.從Server Type下拉選單中，選擇您的電話所連線的伺服器型別。

- Broadsoft — 與Windows系統相容的IP語音(VoIP)伺服器軟體或硬體。

- Asterisk — 一個與Linux系統相容的免費VoIP伺服器軟體。

- SPA9000 — 支援VoIP的獨立思科裝置。

- Sylantro — 與Windows系統相容的VoIP伺服器軟體。

步驟8.在「測試模式」下拉式清單中選擇Yes或No。

- 是 — 這將啟用話務台上的測試模式，該模式將允許測試話務台上的按鈕。按下按鈕後，按鈕將變為紅色、綠色、橙色，最後關閉。開啟或關閉所有按鈕後，電話和控制檯將重新啟動，測試模式將被禁用。

- 否 — 這將禁用話務台上的測試模式。

步驟9.在Attendant Console Call Pickup Code欄位中，輸入設定為接聽振鈴呼叫的星型代碼。預設值為*98。

步驟10.在Attendant Console Call Park Code欄位中，輸入已設定為保留呼叫的起始代碼。預設值為*68。

步驟11.在Attendant Console Call UnPark Code欄位中，輸入設定為使呼叫解除保留的星型代碼。預設值為*88。

步驟12.在BLF List URI欄位中，輸入電話從其接收BLF List的伺服器的BLF List name和Uniform Resource Identifier(URI)。URI是一個用於標識伺服器名稱的字串。僅當在伺服器上配置了BLF清單時才使用該欄位。

步驟13.從Call Pickup Audio Notification下拉選單中，選擇Yes或No。

- 是 — 當呼叫代答監控的線路上有來電時，這將啟用呼叫代答音

- 否 — 這將禁用呼叫代答音。

步驟14.從Attendant Console Font Size下拉選單中，選擇size 10或12。這將更改話務台顯示上的字型大小。

步驟15.在話務台LCD對比度欄位中，為話務台顯示器上的對比度輸入範圍從1到30的數字。1是最小對比度，30是最大對比度。