目標

對裝置進行故障排除時，瞭解以前對裝置應用了哪些更改會有所幫助。重新啟動歷史記錄允許使用者檢視對裝置所做的任何更改，包括重新啟動、VLAN編輯等。

本文說明如何使用軟鍵介面檢視SPA300和SPA 500系列IP電話的重新開機歷史。

適用裝置

· SPA300系列IP電話

· SPA500系列IP電話

檢視重新啟動歷史記錄

步驟1.按Set Up軟鍵。

步驟2.推送與「設定」(3)對應的軟鍵。

步驟3.按9(9)軟鍵導航到Reboot History。

步驟4.最終螢幕與以下內容類似，顯示重新啟動歷史記錄：