識別日期

2017年2月12日

解決日期

不適用

受影響的產品

型號

韌體版本

SG350X、Sx550X

2.2.0.x

問題描述

使用遠端交換連線埠分析器(RSPAN)功能時，如果流量因為映象操作和另一個操作（例如定期轉送）而同時轉送到目的地連線埠，則不會將所有流量映象到RSPAN目的地連線埠。

因應措施

沒有因應措施。