目標

此工具將幫助您確定是否需要選擇本地模式或混合模式來堆疊10G思科商務350系列交換機。

簡介

您是否正在您的思科業務交換機上設定堆疊？必須知道，堆疊中的所有裝置必須具有相同的堆疊裝置模式。

當某台裝置被選為作用中交換器後，如果它有不一致的堆疊裝置模式，它就可以拒絕其鄰居加入堆疊的請求。當某個裝置由於其堆疊單元模式而被拒絕時，它會從邏輯上關閉（埠無法傳送/接收流量），並且其所有LED（系統、風扇、裝置ID、網路埠和堆疊埠LED）都會開啟。

您不能將舊式Sx交換機與新的思科企業堆疊式交換機進行堆疊。如果要堆疊這些舊版交換機，請檢視 用於混合堆疊的思科堆疊式託管交換機之間的功能支援比較。

某些堆疊術語可能對您不熟悉。如需進一步說明，請查看 Cisco Business：新字詞詞彙表。

適用裝置 | 軟體版本

- CBS350(產品手冊) | 3.0.0.69（下載最新版本）

- CBS350-2X(產品手冊) | 3.0.0.69（下載最新版本）

- CBS350-4X(產品手冊) | 3.0.0.69（下載最新版本）

若要判斷模式，請選擇要堆疊的交換器數量，然後設定堆疊的交換器型號。就這麼簡單！

CBS350堆疊模式選取器

我想堆疊 2 3 4 交換器

清除裝置

S

選擇裝置以確定堆疊模式

裝置1

+

裝置2

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

是否在您的CBS350交換機上查詢更多文章？檢視以下任何連結以瞭解更多資訊！

IP地址設定 堆疊設定 堆疊指南 SSH使用者身份驗證 SSH伺服器身份驗證 Cisco出版書籍 使用PuTTY訪問CLI 建立VLAN 重置交換機