通過Web UI 通過CLI

目標

韌體是控制交換機操作和功能的程式。它是軟硬體結合體，將程式碼和資料儲存在其中，以便裝置正常工作。

升級韌體可以提高裝置的效能，從而提供增強的安全性、新功能和錯誤修復。如果您遇到以下情況，也有必要執行此過程：

- 使用交換機頻繁斷開網路連線或間歇性連線

- 慢速連線

本文的目標是向您展示如何升級交換機上的韌體。

適用裝置 |軟體版本

- CBS250(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-2X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-4X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

在升級韌體之前備份您的配置。您可以通過導航到選單中的管理>檔案管理>檔案操作來執行此操作。將運行配置的副本下載到PC。建議不要遠端對裝置進行韌體升級。

升級交換機上的韌體

升級韌體

繼續之前，請務必首先從上面的相應連結下載交換機的最新韌體。或者，您可以遵循How to Download and Upgrade Firmware on any Device中的步驟。如果您喜歡使用命令列介面(CLI)升級韌體，請選擇頂部的切換按鈕.

步驟1

登入到交換機的基於Web的實用程式，然後選擇管理>檔案管理>韌體操作。

步驟2

在「檔案操作」頁面上:

- 按一下Update Firmware單選按鈕作為操作型別。

- 按一下HTTP/HTTPS單選按鈕作為複製方法。

- 在「File Name（檔名）」中，按一下Choose File，然後找到以前從電腦下載的韌體檔案。

如果要使用USB快閃記憶體驅動器將韌體傳輸到交換機，請選擇 USB。

步驟3

選擇檔案，然後按一下Open。

步驟4

按一下「Apply」。

重新啟動交換器

要應用升級的韌體版本，必須重新啟動交換機。

步驟1

選擇Administration > Reboot。

步驟2

在此頁面上，輸入以下內容：

- 確保選中Immediate預設值。

- （可選）如果需要，選中Restore to Factory Defaults或Clear Startup Configuration File覈取方塊。選擇任一選項後，交換器實際上會執行出廠預設重設，因為重新啟動時會刪除執行組態和啟動組態。

- 按一下「Reboot」。

然後交換器將重新啟動。此過程可能需要幾分鐘時間。

驗證新韌體

驗證新韌體是否已成功升級：

步驟1

選擇Administration > File Management > Firmware Operations。

步驟2

檢查Active Firmware Version區域，驗證更新的韌體是否已成功上傳到交換機。

幹得好！現在，您應該已經成功升級了交換機的韌體。

正在查詢有關CBS250或CBS350交換機的更多文章？檢視以下任何連結以瞭解更多資訊！

SNMP設定             SNMP檢視             SNMP組             DHCP映像升級             密碼強度             TCP和UDP設定             連線埠安全性             時間設定             Smartport最佳實踐             疑難排解:無IP地址             Smartports故障排除             鏈路抖動故障排除             建立VLAN