目標

傳輸控制協定(TCP)和使用者資料包協定(UDP)是網際網路協定簇的核心協定。TCP和UDP都工作於TCP/IP模型的傳輸層。TCP使用三次握手建立可靠的連線，而UDP不可靠，但比TCP更快。網路裝置提供一些使用TCP或UDP的服務，以方便裝置的管理。可以根據需要啟用或禁用服務。

TCP和UDP服務資訊顯示在交換機的基於Web的實用程式頁的TCP和UDP服務表中。這些表中顯示的資訊描述了已啟用的TCP和UDP服務的當前狀態。您可以使用此資訊管理和排除交換機上任何已啟用的服務的故障。

本文提供如何在Cisco Business 250或350系列交換機上配置TCP和UDP服務的說明。

適用裝置 |軟體版本

- CBS250(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-2X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-4X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

在交換機上配置TCP/UDP服務

配置TCP/UDP服務

TCP/UDP Services（TCP/UDP服務）頁面會在裝置上啟用基於TCP或UDP的服務，通常出於安全原因。按照以下步驟啟用或禁用特定服務：

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式，然後選擇Security > TCP/UDP Services。

步驟2.選中Enable HTTP以啟用交換器上的超文字傳輸通訊協定(HTTP)服務。預設情況下，思科S系列交換機可通過基於Web的實用程式使用Web瀏覽器進行配置，因此預設情況下會檢查此服務。

步驟3.檢查Enable HTTPS，以在交換器上啟用超文字傳輸通訊協定安全(HTTPS)服務。使用HTTP的管理員和交換機之間的連線未加密。您可以啟用與安全通訊端層(SSL)通訊協定配合使用的HTTPS服務，以便管理員使用交換器的組態實用程式建立更安全的Web瀏覽器連線。預設情況下啟用此服務。

步驟4.選中Enable SNMP，以在交換器上啟用簡易網路管理通訊協定(SNMP)服務。SNMP是用於管理和監控網路的應用層協定。為了讓不同的SNMP功能正常工作，您首先需要啟用SNMP服務。

附註：在此範例中，SNMP服務已啟用。

步驟5.勾選Enable Telnet Service覈取方塊以在交換器上啟用Telnet服務。Telnet是一種網路協定，允許通過Internet或LAN通過命令列介面控制裝置。啟用Telnet後，管理員可以使用Telnet客戶端應用程式配置交換機。但是，由於Telnet消息不加密，因此建議您使用SSH服務。

附註：在此範例中，Telnet服務已停用。

步驟6.選中Enable SSH Service覈取方塊以在交換機上啟用安全外殼(SSH)服務。SSH允許管理員通過命令列介面(CLI)與第三方程式配置交換機。在通過SSH的CLI模式下，管理員可以在安全連線中執行更高級的配置。

附註：在此範例中，Telnet服務已啟用。

步驟7.按一下Apply以儲存設定。

步驟8.（可選）按一下Save，將設定儲存到啟動組態檔中。

現在，您應該在交換機上配置TCP/UDP服務。

檢視TCP服務表

TCP服務表顯示以下資訊：

- 服務名稱 — 當前為TCP連線啟用的不同訪問服務。

- Type — 每個服務使用的TCP型別。兩個類型如下：

- TCP — 在IPv4主機之間提供可靠的連線。

- TCP6 — 在IPv4和IPv6主機之間提供可靠的連線。

- 本地IP地址 — 交換機用於提供TCP連線的IP地址。

- 本地埠 — 交換機用於每個TCP服務以接收連線請求的埠號。

- 遠端IP地址 — 通過指定的TCP服務請求TCP連線的裝置的IP地址。

- Remote Port — 遠端裝置用於連線到指定TCP服務的埠號。

- State — 連線的當前狀態。部分狀態包括：

— 偵聽 — 交換機在本地埠上為此服務進行任何連線。

— 已建立 — 表示活動連線。

— 等待時間 — 表示連線已關閉，但已進行跟蹤，以便無序資料包仍可以到達目的地。

現在，您應該已經檢視了交換機上的TCP服務表。

檢視UDP服務表

UDP服務表顯示以下資訊：

- 服務名稱 — 當前為UDP連線啟用的不同訪問服務。

- 型別 — 每個服務使用的UDP型別。兩個類型如下：

- UDP — 提供IPv4主機之間的連線。

- UDP6 — 提供IPv4和IPv6主機之間的連線。

- 本地IP地址 — 交換機用於提供UDP連線的IP地址。

- 本地埠 — 交換機用於每個UDP服務以接收連線請求的埠號。

- 應用程式例項 — 當前UDP服務例項。

現在，您已檢視了Cisco Business 250或350系列交換機上的UDP服務表。

正在查詢有關CBS250或CBS350交換機的更多文章？檢視以下任何連結以瞭解更多資訊！

SNMP設定 SNMP檢視 SNMP組 DHCP映像升級 密碼強度 連線埠安全性 時間設定 升級韌體 Smartport最佳實踐 疑難排解:無IP地址 Smartports故障排除 鏈路抖動故障排除 建立VLAN