目標

本文的目的是使用Web使用者介面(UI)在Catalyst 1300交換機中配置Dying Gasp功能。

適用裝置 | 軟體版本

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(產品介紹)

簡介

Dying Gasp是一個僅在Catalyst 1300系列交換機上提供的功能，它提供了一種機制，用於在裝置失去連線之前向監控系統發出意外斷電警報。發生斷電事件時，硬體電容器將延遲裝置關閉一段短時間。在此期間，裝置將通過已配置的系統日誌伺服器或SNMP通知收件人傳送Dying Gasp消息，這些伺服器可用於確定問題的原因並排除故障。

是否準備使用Web UI在Catalyst 1300交換機上配置Dying Gasp功能？讓我們開始吧！

使用Web UI配置Dying Gasp

步驟1

登入您的Catalyst 1300交換器。

步驟2

選擇Advanced檢視。

步驟3

導航到Status and Statistics > Health and Power選單。

步驟4

Dying gasp可以通過Syslog或SNMP或兩者進行配置。在本示例中，選擇通過Syslog進行配置。

如果同時配置這兩個選項，則需要設定Primary Dying Gasp方法。這是斷電時首先使用的選項。

步驟5

按一下「Apply」。現在，交換機將末尾消息傳送到日誌設定中配置的Syslog伺服器。

第6步

要獲取日誌記錄設定，請導航到管理>系統日誌 > 遠端日誌伺服器。

第7步

點選加號圖示。

第8步

配置Syslog伺服器，然後按一下Apply。

第9步

若要透過SNMP設定，請前往功能表中的SNMP > Trap Settings。

步驟10

確保SNMP通知已啟用。

步驟11

要指定通知收件人，請導航到SNMP > Notification Recipients SNMPv1,2，然後配置欄位以新增SNMP控制檯的IP地址。

步驟12

按一下Save（儲存）圖示儲存配置。

驗證

要驗證配置是否正常工作，請拔下交換機。

在此示例中，可以在系統日誌伺服器中檢視末期關斷電源消息。

結論

現在一切就緒！在Catalyst 1300交換機上配置了死氣喘時，您可以收到有關裝置任何斷電問題的警報。

如需Catalyst 1300交換器的詳細資訊，請參閱以下頁面。

- 為什麼升級到Cisco Catalyst 1200或1300系列交換機功能比較

- Cisco Catalyst 1200和1300系列交換機概覽

有關其他配置和功能，請參閱Catalyst系列管理指南。