目標

本文的目的是使用命令列介面(CLI)完成Catalyst 1200或1300交換機的零日設定。

適用裝置 | 軟體版本

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91(產品介紹)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(產品介紹)

簡介

您是否正在尋找適合中小型企業且經濟實惠且易於部署的交換機？Cisco Catalyst 1200和1300交換機適合提供高級交換功能、增強的安全性和使用Cisco Business Dashboard或Cisco Business Mobile App輕鬆管理的價格。

如需Catalyst 1200和1300交換器的詳細資訊，請參閱以下頁面。

- 為什麼升級到Cisco Catalyst 1200或1300系列交換機功能比較

- Cisco Catalyst 1200和1300系列交換機概覽

您也可以參閱以下硬體安裝指南開始使用。

- Cisco Catalyst 1200硬體安裝指南

- Cisco Catalyst 1300硬體安裝指南

讓我們從使用CLI設定Catalyst 1200或1300交換器的零天開始。

零日設定

步驟 1

在此範例中，使用的是Catalyst 1300交換器。通過控制檯電纜連線到交換機。

步驟 2

按鍵盤上的Enter鍵兩次，以完成控制檯波特率自動檢測過程。這是識別控制檯連線速度和以正確速率傳送資料所必需的。

步驟 3

輸入預設使用者名稱。由於這是零日設定，因此它是cisco。

使用者名稱： cisco

cisco都是小寫字母。

步驟 4

輸入預設密碼，也就是cisco。

密碼： cisco

步驟 5

系統將提示您輸入新的使用者名稱。在本例中，它是admin。

輸入新使用者名稱： admin

步驟 6

輸入新密碼。密碼必須符合標準要求。

- 密碼必須至少為八個字元，並且必須包含以下四個選項中的三個：大寫、小寫、數字或特殊字元。

- 一個字元在一行中的重複次數不能超過三次。

- 行中不能有兩個以上的連續字元或數字，並且這些字元不區分大小寫。

- 不能將使用者名稱用作密碼，也不能使用使用者名稱的反向或修改形式。

- 密碼的任何部分（開始、中間或結尾）均不能使用「Cisco」或「Cisco」一詞的變體。

- 將不會接受公認的使用者名稱和密碼。

- 「password」一詞不能用作密碼的開頭，並且不區分大小寫。

- 「Catalyst」一詞不能是密碼的任何部分。

- 不允許在一行中使用三個以上的重複字元。例如，111不會被接受。

- 不允許在一行中使用兩個以上的連續字元（如123）。

如果您輸入的密碼不符合Cisco123等規則，則將會拒絕該密碼，並解釋密碼被拒絕的原因。

步驟 7

要設定IP地址，請輸入config terminal，在本例中，將配置介面VLAN1。

switch# config terminal

switch(config)# interface Vlan1

步驟 8

輸入命令ip address，後跟IP和子網掩碼。在本例中，它是172.16.1.11，子網掩碼為255.255.255.0。

switch(config-if)# ip address 172.16.1.111 255.255.255.0

步驟 9

指定ip路由。在本例中，預設網關0.0.0.0將用作目標字首，網路掩碼將是0.0.0.0，後面是網路的IP地址。

switch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.60

步驟 10

要啟用SSH客戶端，請鍵入ip ssh-client authentication password ，該密碼允許使用使用者名稱和密碼通過SSH進行身份驗證。

switch(config)# ip ssh-client authentication password

步驟 11

退出組態模式以回到特殊許可權執行模式。

switch(config)#exit

步驟 12

輸入write memory以儲存組態。

switch# write memory

步驟 13

輸入Y進行確認。

覆蓋檔案[startup-config]....(Y/N)[N] ? Y

結論

這就對了！您已使用CLI完成了Catalyst 1200/1300交換機的基本初始配置。

有關其他配置和功能，請參閱Catalyst系列管理指南。

觀看與本文相關的影片...

按一下此處以觀看思科的技術演講