目標

帶Web過濾的Cisco RV130W無線多功能VPN路由器是一種易於使用、靈活的高效能裝置，非常適合小型企業。現在，新款RV130W具備網路過濾功能，可為小型辦公室和遠端員工提供高度安全的寬頻和無線連線。它還可以用作獨立的無線路由器、接入點、網橋或中繼器，實現靈活的部署，根據您的業務發展需要提供投資保護。

本文旨在提供帶Web過濾的RV130W無線多功能VPN路由器的產品規格。

附註：要瞭解有關帶網路過濾的RV130W無線多功能VPN路由器的詳細資訊，請點選此處。

產品規格

規格

說明

標準

IEEE 802.11a、802.11n、802.11g、802.11b、802.3、802.3u、802.1X（安全身份驗證）、802.1Q(VLAN)、802.1D（生成樹）、802.11i（WPA2安全）、802.11e（無線QoS）、路由資訊協定(RIP)v1 RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)

作業系統

Linux

天線

2個靈活的外接天線

電纜型別

5e類或更高級別

實體介面

規格

說明

連接埠

4個10/100/1000 Mbps Gigabit LAN埠，帶託管交換機、WAN、USB、12VDC電源介面卡埠

按鈕

重置按鈕、電源按鈕

LED

電源、VPN、LAN(1-4)、WAN、USB和WLAN

鎖插槽

Kensington鎖插槽

物理規格

物理尺寸

（寬x深x高）

149.86 x 29.9 x 150.11毫米（8.9 x 3.4 x 8.7英吋）

重量

0.72千克（1.6磅）

網路功能

規格

說明

VLAN支援

是

網路通訊協定

動態主機設定通訊協定(DHCP)伺服器

乙太網路上的點對點通訊協定(PPPoE)

點對點通道通訊協定(PPTP)

DNS代理

網際網路群組管理協定(IGMP)代理和多點傳送轉送

快速跨距樹狀目錄通訊協定(RSTP)

動態網域名稱系統(DynDNS)，無網際網路通訊協定(NOIP)

網路位址轉譯(NAT)、連線埠位址轉譯(PAT)

軟體可配置到任何LAN IP地址的DMZ

一對一NAT

連線埠管理

連線埠映象

邦茹爾

VLAN數量

5個活動VLAN（3-4096範圍）

WLAN

內建高速802.11n無線接入點

802.1X請求方

是

路由通訊協定

靜態路由

動態路由

RIP v1和v2

VLAN間路由

網路位址轉譯(NAT)

PAT，網路位址連線埠轉譯(NAPT)通訊協定

網路邊緣(DMZ)

軟體可配置為任何LAN IP地址

生成樹

是

負載平衡

是

服務品質(QoS)

WAN佇列

3個隊列

區別服務代碼點支援(DSCP)

服務類別(CoS)

用於服務優先順序的頻寬管理

IPv6

雙堆疊IPv4和IPv6

6to4通道

無狀態位址自動組態

適用於LAN上IPv6使用者端的DHCPv6伺服器

適用於WAN連線的DHCP v6客戶端

網際網路控制訊息通訊協定(ICMP)v6

靜態IPv6路由

使用RIPng的動態IPv6路由

IPv6主機支援

IPv6 RADIUS

網路時間協定(NTP)

第2層

基於802.1Q的VLAN、32個活動VLAN和一個管理VLAN

無線

規格

說明

無線電和調制型別

802.11b:直接序列擴頻(DSSS),802.11g:正交分波多工(OFDM),802.11n:OFDM

WLAN

基於2.4 GHz IEEE 802.11n標準的接入點，與802.11b/g相容

運營管道

北美11個，歐洲大部13個，汽車頻道選擇

無線隔離

客戶端之間的無線隔離

dBi中的天線增益

2個靈活的外接天線

發射功率

802.11b:16.5 dBm +/- 1.5 dBm;802.11g:15 dBm +/- 1.5 dBm;802.11n:12.5 dBm +/- 1.5 dBm

接收器靈敏度

11 Mbps時為–87 dBm，54 Mbps時為–71 dBm，mcs15時為–68 dBm，mcs15時為HT20,mcs15時為–66 dBm，HT40

無線電射頻

單頻帶，工作在2.4 GHz上

無線網域服務(WDS)

允許最多4個相容裝置重複無線訊號

工作模式

多功能裝置 — 無線路由器、具有WDS的接入點模式、具有WDS的點對點橋接模式、具有WDS的點對多點橋接模式、具有WDS的中繼器模式

活動的WLAN客戶端

在無線路由器模式和無線接入點模式下支援多達64個併發客戶端

多個SSID

支援多個服務集識別符號(SSID)，最多4個獨立的虛擬網路

WLAN安全性

有線等效保密(WEP)、WPA、WPA2-PSK、WPA2-ENT、802.11i

Wi-Fi多媒體

WMM、WMM節能(WMM-PS)

安全

規格

說明

訪問控制

是，管理訪問控制清單(ACL)加MAC ACL

安全管理

HTTPS，使用者名稱/密碼複雜性

防火牆

狀態包檢測(SPI)防火牆、埠轉發和觸發、拒絕服務(DoS)預防、基於軟體的DMZ

阻止的DoS攻擊：

- SYN泛洪

- 回聲風暴

- ICMP泛洪

- UDP泛洪

- TCP泛洪

阻止Java、cookie、active-X、HTTP代理

Web過濾器

過濾惡意網站並阻止有害網站

IP來源防護

將IP地址繫結到MAC地址

VPN

網關到網關IPsec VPN

10個網關到網關IPsec隧道

客戶端到網關IPsec

10個使用TheGreenBow和ShrewSoft VPN客戶端的客戶端到網關IPsec隧道

PPTP VPN

最多10個通道

VPN傳輸

IPSec/PPTP/第2層通道通訊協定(L2TP)傳輸

VPN吞吐量(IPsec)

50 Mbps

組態

規格

說明

基於Web的實用程式

基於瀏覽器的簡單配置(HTTP、HTTPS)

管理協定

Web瀏覽器、簡單網路管理協定(SNMP)v3、Bonjour、通用即插即用(UPnP)

遠端管理

是

事件記錄

本地、遠端系統日誌、電子郵件警報

網路診斷

本地、遠端系統日誌、電子郵件警報

Web韌體升級

可通過Web瀏覽器升級韌體，匯入和匯出配置檔案

動態主機設定通訊協定(DHCP)

DHCP使用者端

IPv6主機

是

HTTP重定向

是

系統時間

支援NTP、夏時制手動輸入

語言

GUI支援英文版

環境

規格

說明

電源

12伏2.5安

認證

FCC、CE、IC、Wi-Fi

工作溫度

0°至40°C(32°至104°F)

貯存溫度

-20°C至70°C(-4°F至158°F)

工作濕度

10%至85%，非冷凝