目標

對於安全的網路，密碼難於猜出非常重要。建議您更改預設管理員使用者名稱(admin)和密碼(admin)。此外，某些配置要求更改管理員密碼（預設密碼）。本文檔介紹在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上更改使用者名稱和密碼的過程。

適用裝置

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

軟體版本

· v4.2.1.02

更改使用者名稱和密碼

步驟1.登入到Web配置實用程式頁面，然後選擇Setup > Password。Password 頁面隨即開啟：

Username欄位顯示預設使用者名稱admin。

步驟2.在「舊密碼」欄位中輸入舊密碼。

步驟3.在New Username欄位中輸入所需的使用者名稱。如果要保留當前使用者名稱，請將此欄位留空。

步驟4.在Confirm New Username欄位中重新輸入所需的使用者名稱。如果要保留當前使用者名稱，請將此欄位留空。

步驟5.在New Password（新密碼）欄位中輸入所需的密碼。對於密碼，您可以使用字母數字或特殊字元，但不允許使用空格。

步驟6.在Confirm New Password欄位中重新輸入所需的新密碼。

步驟7.（可選）要對密碼強制執行最低安全級別，請選中Minimum Password Complexity欄位中的Enable覈取方塊。

注意：密碼複雜性最低要求密碼至少包含8個字元，並且與使用者名稱不同或與當前密碼不同。它還應包含4個類別中的3個：大寫字母、小寫字母、數字和特殊字元。

密碼強度由基於複雜性規則的密碼強度表表示。輸入密碼時會顯示顏色條。顏色為紅色（表示密碼較弱且不可接受）、黃色（表示密碼強度為中等且可接受）、綠色（表示密碼較強）。

步驟8.（可選）要啟用密碼時效，請點選Password Aging Enforcement欄位中的Change the Password after ___ Days單選按鈕。如果選擇此選項，則必須在時間到期後更改密碼。

Timesaver：如果您在步驟8中選擇Disable（表示您不希望密碼過期），請跳至步驟10。

步驟9.在Change the password after ___ Days欄位中輸入密碼到期之前的天數。預設值為180天。

步驟10.按一下「Save」以儲存變更。