目標

動態DNS（域名服務）是一種Internet服務，它允許使用網際網路域名(例如example.com)來定位具有不同公共IP地址的路由器。 要使用此功能，您必須使用以下DDNS提供程式設定帳戶：DynDNS.com、TZO.com、3322.org或noip.com。

本文檔旨在向您展示如何在RV130和RV130W路由器上設定動態DNS。

適用裝置

- RV130

- RV130W

軟體版本

- v1.0.1.3

配置動態DNS

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Networking > Dynamic DNS。動態DNS頁面隨即開啟。

步驟2. DDNS服務表列出了可在路由器上啟用的DDNS服務。按一下要編輯或啟用的服務的覈取方塊。

步驟3.按一下Edit。

步驟4.按一下要啟用的服務的Enable覈取方塊。

附註：頁面頂部會顯示一則通知，提醒您所做的任何編輯、新增或刪除在儲存之前都不會應用；測試配置不會應用您的更改。

步驟5.在UserName/E-mail欄位中，輸入DDNS帳戶的使用者名稱或用於建立帳戶的電子郵件地址。此處使用的憑據型別取決於帳戶。

步驟6.在Password欄位中，輸入DDNS帳戶的密碼。

步驟7.在主機/域名欄位中，輸入與要對映到此路由器的名稱相關聯的主機名或域名。

步驟8. Internet IP Address欄位顯示裝置的IP地址。Status欄位指示DDNS更新是否成功。要測試DDNS配置，請按一下Test Configuration按鈕。測試結果將顯示在狀態欄位中。

步驟9.若要儲存變更內容，請按一下「Save」。