目標

Cisco Business Dashboard Probe為網路管理員提供必不可少的工具，幫助其通過Web瀏覽器安全地監控和管理Cisco裝置。

系統配置頁面允許您定義各種系統級引數，這些引數通常適用於網路中的所有裝置。這些引數包括時間設定、域名服務和管理員身份驗證等配置。您可以分別為這些區域建立配置檔案，也可以使用嚮導為單個工作流程中的每個區域建立配置檔案。然後，將配置檔案應用到一個或多個裝置組，然後推送到裝置。

本檔案假設所有裝置皆已啟用簡易網路管理通訊協定(SNMP)。Cisco Business Dashboard Network Management是一個基於Web的網路管理器，使用SNMP來監控和管理網路上的節點或裝置。這些節點或裝置必須啟用SNMP才能與Cisco Business Dashboard Network Manager通訊。

本文檔旨在向您展示如何通過嚮導在裝置組上配置系統設定，並在Cisco Business Dashboard Probe中手動配置。

適用軟體版本

- CBD（產品介紹） | 2.2(下載最新版本)

配置系統設定

嚮導配置

步驟1.登入到Cisco Business Dashboard，然後選擇Network Configuration > Wizard。

步驟2.在Device Group Selection中，在Profile Name欄位中輸入配置配置檔案的說明。此部分配置是必需的，無法跳過。

附註：在本示例中，使用接入點。

步驟3.在Device Group區域中，選擇要配置的裝置組，然後按一下以 對其進行對映。如果未配置任何新組，則包含所有網路裝置的預設裝置組將出現在Device Group區域。如果您想知道如何建立新裝置組，請按一下此處獲取說明。

附註：在本示例中，選擇了Wireless Devices。

步驟4.按一下Next。

步驟5.在「時區」下拉選單中，選擇網路所在的時區。

附註：在本示例中，使用美洲/紐約(GMT-4:00)。

步驟6.（可選）如果貴國遵守夏令時(DST)，請選中Enable Daylight Saving覈取方塊。

步驟7.按一下單選按鈕選擇夏令時模式。

選項包括：

- 按日期 — 選擇此模式可根據一年中的特定日期和時間指定DST的引數。

- Recurring — 選擇此模式以將DST設定為在不同月份的兩天之間發生。

附註：在本示例中，選擇了Recurring。

步驟8。如果您在步驟7中選擇了循環，請在月欄位中輸入一個數字，該數字對應於您希望DST開始的年份中的月份。使用1-12之間的數字。

附註：在此欄位中輸入的數字不得大於在「收件人」欄位中輸入的數字。

步驟9.在周欄位中，輸入希望DST開始的月份周。

附註：在本例中，2用於顯示月的第2週。

步驟10.從Day下拉選單中，按一下希望DST開始的一週中的某天。

附註：在本示例中，使用星期日。

步驟11.在「時間」下拉選單中，使用向上或向下箭頭選擇希望DST開始的當天時間。

附註：在本示例中，使用6:57AM。

步驟12.在「至」區域中，重複從步驟12到步驟15的步驟以指定您希望DST結束的月、周、日期和時間

附註：在本例中，DST設定為在星期日的06:59PM於11月1日結束。

步驟13.從Daylight Saving Offset下拉選單中，選擇DST應偏移當前時間的分鐘數。選項為+15、+30、+45和+60。

附註：在本示例中，使用+45。

步驟14.選中Use NTP覈取方塊以將系統配置為從網路時間協定(NTP)伺服器獲取資源時間。

步驟15.在NTP Server1 欄位中，輸入NTP伺服器地址。主機名可由一個或多個標籤組成，這些標籤由最多63個字母數字字元組成。如果主機名包含多個標籤，則每個標籤都用句點分隔。如果輸入的NTP伺服器地址有效，該欄位將顯示綠色複選標籤。

附註：在本示例中，使用test.cisco.com。

步驟16。（可選）在NTP Server2欄位中輸入第二個NTP伺服器地址。如果NTP Server1無法同步到網路，則此命令將用作備份。如果輸入的NTP伺服器地址有效，該欄位中將顯示綠色複選標籤。

附註：在此示例中，使用test2.cisco.com。

步驟17.按一下「下一步」繼續，如果要跳過此部分的配置，請按一下「跳過」。

步驟18。（可選）在Domain Name欄位中，輸入網域名稱系統(DNS)名稱。如果輸入的域名有效，該欄位中將顯示綠色複選標籤。

附註：在本示例中，resolver1.cisco.com用作域名。

步驟19.在DNS Server1欄位中，輸入DNS伺服器位址。這是網際網路通訊協定第4版(IPv4)位址。如果輸入的DNS伺服器地址有效，該欄位將顯示綠色複選標籤。如果您的Internet伺服器提供商(ISP)已經提供DNS伺服器地址，請輸入路由器中找到的地址。

附註：在本示例中，使用了178.122.5.10。

步驟20。（可選）輸入在主伺服器無法訪問時充當故障轉移的備份DNS伺服器地址。如果輸入的DNS伺服器地址有效，該欄位將顯示綠色複選標籤。

附註：本示例使用178.122.5.20。

步驟21.按一下「下一步」繼續，或按一下「跳過」跳過此部分的配置。

步驟22.在Username和Password欄位中建立本機使用者名稱和密碼。這些是管理使用者對網路裝置的訪問。如果裝置上存在本地使用者，則這些使用者將被以下配置的使用者替換。要建立多個使用者，請按一下+（新增）圖示。

附註：總共可以建立四個本地使用者憑證。在本示例中，僅建立一個本地使用者。

步驟23.（可選）選中Use complex passwords覈取方塊以啟用或禁用密碼檢查。

步驟24.按一下下一步。

步驟25.按一下plus圖示以新增一個VLAN。

步驟26.指定VLAN的描述性名稱和要使用的VLAN ID。VLAN ID應為介於1-4094之間的數字。

步驟27.按一下Save圖示。將在選定組中的所有支援VLAN的裝置上建立新的VLAN。

附註：您可以使用單個配置檔案建立多個VLAN。如果要在此配置檔案中建立其他VLAN，請按一下加號圖示。

如果新建立的VLAN的VLAN ID與裝置組中的裝置中已存在的現有VLAN相匹配，則思科業務控制面板將採用該VLAN，並從發現的虛擬LAN表中將其刪除。

步驟28.按一下下一步繼續，或按一下跳過跳過此部分的配置。

步驟29.按一下plus圖示新增新的無線LAN。

步驟30.指定無線LAN的SSID名稱以及應與其關聯的VLAN ID。VLAN ID應該是1-4095範圍內的一個數字，如果網路中尚不存在該數字，則會自動建立一個新的VLAN。

步驟31.（可選）更改啟用、廣播、安全和無線電設定以符合您的要求。

步驟32.根據您選擇的是企業安全模式還是個人安全模式，指定要驗證的RADIUS伺服器或預共用金鑰。

步驟33.按一下儲存。將在選定組中具有無線接入點功能的所有裝置上建立新的WLAN。

步驟34.按一下下一步繼續，或按一下跳過跳過此部分的配置。

步驟35.按一下Finish以儲存組態。如果要返回至上一個配置頁面進行更改，請按一下上一步。

現在，您應該已經通過嚮導建立或新增裝置組的新系統配置檔案。

手動配置

配置時間設定

步驟1。在「導航」窗格中，選擇Network Configuration > Time Management。

步驟2.按一下+(新增)圖示建立新配置檔案。

附註：如果要修改現有配置檔案，請按一下要修改的配置檔案單選按鈕，然後按一下位於工作窗格左上角的「編輯」圖示。

步驟3.在Device Group Selection區域的Profile Name欄位中輸入配置說明。

附註：在本示例中，使用接入點。

步驟4.在Device Group區域中，選擇要配置的裝置組，然後按一下以 對其進行對映。可以選擇多個組。

附註：在本示例中，使用無線裝置。

步驟5.在「時區」下拉選單中，選擇網路所在的時區。

注意：在本示例中，使用的是美洲/紐約(GMT-4:00)。

步驟6.如果貴國遵守夏令時(DST)，請選定「啟用夏令時」覈取方塊。

附註：並非所有時區都使用DST。

步驟7.按一下單選按鈕選擇夏令時模式。

選項包括：

- 按日期 — 選擇此模式可根據一年中的特定日期和時間指定夏令時(DST)的引數。如果選擇此選項，請跳至步驟8。

- Recurring — 選擇此模式以將DST設定為在不同月份的兩天之間發生。如果選擇此選項，請跳至步驟11。

步驟8.如果您在步驟7中選擇了按日期，請在範圍中按一下日曆以選擇希望DST開始的日期、月、年和時間。按一下「OK」（確定）。

附註：按一下向上或向下箭頭以選擇希望DST開始的當天時間。

步驟9。如果您在步驟7中選擇了「循環」，請在月欄位中輸入一個數字，該數字對應於您希望DST開始的年份中的月份。使用1-12之間的數字。

附註：在此欄位中輸入的數字不得大於在「收件人」欄位中輸入的數字。

步驟10.在周欄位中，輸入希望DST開始的月份周。

附註：在本例中，2用於顯示月的第2週。

步驟11.從Day下拉選單中，按一下希望DST開始的一週中的某天。

附註：在本示例中，使用星期日。

步驟12.在「時間」下拉選單中，使用向上或向下箭頭選擇希望DST開始的當天時間。

附註：在本示例中，使用了6:57 AM。

步驟13.在「至」區域中，重複從步驟11到步驟14的步驟以指定您要結束夏令時的月、周、日和時間。

附註：在本示例中，DST設定為在星期日的06:59在11月1日第一週結束。

步驟14.從Daylight Saving Offset下拉選單中，選擇DST應偏移當前時間的分鐘數。選項為+15、+30、+45和+60。

附註：在此示例中，+45用作偏移。

步驟15.選中Use NTP覈取方塊以將系統配置為從NTP伺服器獲取資源時間。

步驟16.在NTP Server1欄位中，輸入NTP伺服器地址。主機名可由一個或多個標籤組成，這些標籤由最多63個字母數字字元組成。如果主機名包含多個標籤，則每個標籤都用句點分隔。如果輸入的NTP伺服器地址有效，該欄位將顯示綠色複選標籤。

附註：在本示例中，使用test.cisco.com。

步驟17。（可選）在NTP Server2欄位中輸入第二個NTP伺服器地址。如果NTP Server1無法同步到網路，則此命令將用作備份。如果輸入的NTP伺服器地址有效，該欄位中將顯示綠色複選標籤。

附註：在此示例中，使用test2.cisco.com。

步驟18.如果是新配置，請按一下Save。

現在，您應該已經手動成功建立或修改裝置組的時間設定。

設定 DNS解析器

步驟1。在導航窗格中，選擇Network Configuration > DNS Resolvers。

步驟2.按一下+(add)圖示以建立新的配置檔案。如果要修改現有配置檔案，請按一下要修改的配置檔案單選按鈕，然後按一下位於工作窗格左上角的「編輯」圖示。

步驟3.在Device Group Selection區域的Profile Name欄位中輸入配置說明。

附註：在本示例中，使用接入點。

步驟4.在Device Group區域中，選擇要配置的裝置組，然後按一下以 對其進行對映。可以選擇多個組。

附註：在本示例中，使用無線裝置。

步驟5.在Domain Name欄位中，輸入DNS名稱。如果輸入的域名有效，該欄位中將顯示綠色複選標籤。

附註：在本示例中，使用resolver1.cisco.com。

步驟6.在DNS Server1欄位中，輸入DNS伺服器位址。這是網際網路通訊協定第4版(IPv4)位址。如果輸入的DNS伺服器地址有效，該欄位將顯示綠色複選標籤。如果您的Internet伺服器提供商(ISP)已經提供DNS伺服器地址，請輸入路由器中找到的地址。

附註：在本示例中，使用了178.122.5.10。

步驟7.（可選）輸入在主伺服器不可訪問時將充當故障轉移的備份DNS伺服器地址。如果輸入的DNS伺服器地址有效，該欄位將顯示綠色複選標籤。

附註：在本示例中，使用了178.122.5.20。

步驟8.如果是新配置，請按一下Save。

現在，您應該已經手動成功建立或修改裝置組的DNS設定。

設定 真實的答 目錄

步驟1。在「導航」窗格中，選擇Network Configuration > Authentication。

步驟2.按一下+(add)圖示以建立新的配置檔案。如果要修改現有配置檔案，請按一下要修改的配置檔案單選按鈕，然後按一下位於工作窗格左上角的「編輯」圖示。

步驟3.在Device Group Selection區域的Profile Name欄位中輸入配置說明。

附註：在本示例中，使用接入點。

步驟4.在Device Group區域中，選擇要配置的裝置組，然後按一下以 對其進行對映。可以選擇多個組。

附註：在本示例中，使用無線裝置。

步驟5.在Username和Password欄位中建立本機使用者名稱和密碼。如果裝置上存在本地使用者，則這些使用者將被以下配置的使用者替換。這些是管理使用者對網路裝置的訪問。要建立多個使用者，請按一下+（新增）圖示。

附註：總共可以建立四個本地使用者憑證。在本示例中，僅建立一個本地使用者。

步驟6.如果是新配置，請按一下Save。

如果要修改現有配置，請按一下Update。

現在，您應該已經手動成功配置或修改裝置組身份驗證設定。