目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何在思科整合運算系統(UCS)C系列伺服器上升級BIOS版本。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於UCS C22 M3S伺服器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

步驟1。首先，您需要從思科網站下載韌體。開啟software.cisco.com/download

步驟2.在此處輸入UCS並為UCS選擇適當的版本。在此UCS C22 M3機架式伺服器軟體中選擇。

步驟3.按一下「Unified Computing System(UCS)Server Firmware」，如下圖所示。

步驟4.現在選擇您要的版本，然後下載該版本，如下圖所示。

步驟5.導覽至CIMC URL，輸入憑證，然後按一下Login，如下圖所示。

步驟6.登入後，您可以在升級之前檢查CIMC版本。

步驟7.按一下「Launch KVM Console」，然後出現一個對話方塊，按一下「OK」，如下圖所示。

步驟8.若要開始安裝（如圖所示），您必須先關閉伺服器的電源。

步驟9.然後開啟伺服器電源，如下圖所示。

步驟10.啟動過程通常需要30-40秒，然後要訪問啟動模式，請按F6開啟啟動選擇選單。

步驟11.伺服器進入引導選擇選單後，按一下Cisco vKVM對映的vDVD1.22，如下圖所示。

步驟12。然後載入新檔案。經過幾分鐘啟動後，您會看到如下圖所示的螢幕。

步驟13.伺服器成功開機後，必須按一下I agree，如下圖所示。

步驟14.如圖所示，按一下Update All。現在按一下Yes兩次，然後按一下No。

步驟15.升級過程即將開始，需要20-30分鐘才能完成。現在從會話註銷，然後當您嘗試登入時，將安裝新的韌體。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

如果由於某些原因，升級過程停滯或失敗，請收集ESXI日誌和CIMC日誌。請參閱下面的連結，其中演示了收集日誌的過程：

- ESXI日誌

- https://kb.vmware.com/s/article/653#vSphere5

- CIMC日誌

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/115023-visg-tsfiles-00.html