目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

伺服器技術支援套件生成

方法1:圖形使用者介面(GUI)

方法2:命令列介面(CLI)

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何在聯合計算系統(UCS)E系列伺服器上生成技術支援捆綁包。

必要條件

需求

思科建議您瞭解與思科整合管理控制器(CIMC)的網路連線。

採用元件

本文檔中的資訊基於UCS E系列伺服器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

伺服器技術支援套件生成

方法1:圖形使用者介面(GUI)

1. 瀏覽以找到Admin頁籤。

2. 選擇Utilities。

3. 選擇Export Technical Support Data。

4. 接下來，您可以將Export to local file或Export to TFTP server。選擇a或b。

1. 匯出到本地檔案：
匯出到本地檔案時，伺服器會生成日誌捆綁包，並在檔案完成後顯示「下載」按鈕。

或

2. 匯出至TFTP伺服器：
匯出到TFTP伺服器時，CIMC IP地址必須具有與指定TFTP伺服器的網路連線。

方法2:命令列介面(CLI)

在CIMC CLI中，輸入以下命令：

ESeries # scope cimc

ESeries /cimc # scope tech-support

ESeries /cimc/tech-support # set tftp-ip tftp_server_ip_address

ESeries /cimc/tech-support *# set path /user/user1/supportfile

ESeries /cimc/tech-support *# commit

ESeries /cimc/tech-support # start

ESeries /cimc/tech-support # show detail

相關資訊

- Cisco UCS E系列伺服器故障排除指南

- 技術支援與文件 - Cisco Systems