目錄

簡介

採用元件

程式

常見註冊問題故障排除：

案例 1:從UCS中心註冊域時，UCS域的管理員密碼錯誤。

案例 2:UCS中心和UCS域時間未同步。

案例 3:從UCS域註冊時輸入的共用金鑰錯誤。

案例 4:註冊期間，UCS Central無法與UCS Manager通訊

簡介

本文檔介紹向UCS Central註冊思科統一計算系統 — UCS域的步驟。在UCS Central 1.5版之前，只能從UCS Manager進行註冊。從1.5版本起，可以從UCS Central和UCS Manager進行註冊。

採用元件

UCS Central 2.0(1a)

UCS管理器3.1(3a)

使用的所有裝置都是實驗室裝置

程式

來自UCS域的註冊流程：

啟動UCS Manager，然後按一下Admin-> Communication Management-> UCS Central。

選擇向UCS Central註冊。

輸入UCS Central的主機名/IP地址和共用金鑰（始終是使用主機名註冊UCS Central的最佳實踐，因為在註冊域時可以使用DNS條目更改IP地址），然後按一下Ok開始註冊。

註冊時可以設置策略解析控制。也可以在註冊後更改。

監控FSM(有限狀態機)狀態以檢查註冊過程。

UCS Central的註冊流程：

啟動UCS Central，點選System tools(系統工具)，然後轉至Domain Management(域管理)。

按一下右角的Register Domain。

輸入UCS域主機名/IP地址以及管理員使用者名和密碼。選擇UCS Central的主機名/IP地址(Hostname/IP Address)，然後按一下Register（註冊）。（在註冊域時，始終使用主機名作為IP地址註冊UCS中心的最佳做法是使用DNS條目進行更改）。

可以從Configuration Status頁籤監控FSM狀態。

常見註冊問題故障排除：

案例 1:從UCS中心註冊域時，UCS域的管理員密碼錯誤。

修正:請更正管理員密碼，然後重試註冊。

來自UCS Central的FSM狀態

案例 2:UCS中心和UCS域時間未同步。

修正:同步UCS中心和UCS域上的時間，然後重試註冊。

請參閱以下連結中的UCS Manager中的強制時間同步以更正時間。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html

來自UCS Manager的FSM狀態

案例 3:從UCS域註冊時輸入的共用金鑰錯誤。

修正:請輸入正確的共用金鑰，然後重試註冊。

請參閱以下連結中的重置共用金鑰以更改共用金鑰。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493

來自UCS Manager的FSM狀態

案例 4:註冊期間，UCS Central無法與UCS Manager通訊

修正:確保UCSM和UCS Central over 443之間沒有防火牆阻止通訊。

來自UCS Manager的FSM狀態