目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

建立vNIC並設定本地iSCSI VLAN

iSCSI vNIC配置

配置啟動器

iSCSI引導引數

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔介紹統一計算系統中心域(UCS-C)中iSCSI配置的配置。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 整合運算系統中央網域(UCSC)

- 整合運算系統管理員域(UCSM)

- 網路配置

- vNIC配置

- iSCSI

採用元件

- UCS Central

- UCS管理器

- 韌體版本UCSC 2.0(1q)

- 韌體版本UCSM 4.1(3k)

- Cisco B200 M5

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

建立vNIC並設定本地iSCSI VLAN

1.要建立新的LAN策略，請導航到導航頁籤>按一下Create LAN connectivity Policy，此時將顯示一個視窗來配置新策略。

2.在建立的LAN策略中，新增新的vNIC。

3.建立vNIC後，導航到VLAN頁籤並選擇iSCSI VLAN，此VLAN必須設定為本徵。

iSCSI vNIC配置

1.在建立的同一個LAN策略中，導航到iSCSI vNIC，然後建立新的iSCSI vNIC。不要忘記名稱必須與之前配置的vNIC相同。一旦名稱已配置，您就可以看到重疊vNIC，並且VLAN必須是本徵。

配置啟動器

1.要配置啟動器，請導航到導航頁籤，然後按一下建立IP池，此時將顯示一個視窗以配置新策略。

2.建立啟動器IP地址，然後配置子網和預設網關。

.

3.關聯在先前建立的LAN策略中建立的IP池。要執行此步驟，請選擇LAN策略> iSCSI vNIC >識別符號。

4.要配置啟動器名稱，請導航到您的服務配置檔案，然後點選配置靜態ID >標識> IQN，並配置靜態IQN地址。

iSCSI引導引數

1.要建立新的引導策略，請導航到導航頁籤，然後按一下建立引導策略，此時將顯示一個視窗以配置新策略。

2.按一下「啟動順序」並新增iSCSI啟動。一旦它已被新增到策略中，按一下並配置iSCSI目標名稱和所需的IP地址，然後將引導策略關聯到服務配置檔案中。

3. — 將服務配置檔案關聯到所需的伺服器。

驗證

成功連線的示例：

adapter 1/4/1 (mcp):2# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: ISCSI_TARGET_READY

Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED

Target Error: ISCSI_TARGET_NO_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (13.616ms)

Session Info:

session_id: 0

host_number: 0

bus_number: 0

target_id: 0

疑難排解

1.此示例顯示配置vNIC名稱不正確時的配置錯誤。確保vNIC和iSCSI vNIC的名稱配置正確：

2.此範例顯示當ping失敗時的組態：

adapter 1/4/1 (mcp):3# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: INVALID

Prev State: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_INFO

Target Error: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_STAT_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Failed - Connection timed out

建議：

- 確認iSCSI引數已正確配置

- 驗證MTU

- 驗證iSCSI引導選項是否配置正確

- 確認是否配置了VLAN

- 檢查介面中是否允許您的VLAN:

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/1

!Command: show running-config interface Ethernet1/1

!Time: Wed Feb  7 13:58:05 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/1

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/2

!Command: show running-config interface Ethernet1/2

!Time: Wed Feb  7 13:58:09 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/2

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

- 確認交換矩陣互聯正在獲取MAC地址：

FI-A(nxos)# show mac address-table vlan 72

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since first seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 72       0025.b530.0015    static    0          F    F  Veth861

相關資訊

- UCS iSCSI引導配置示例

- iSCSI配置