目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

在Cisco UCS上設定Call-Home功能

故障排除方法

常見問題

相關資訊

簡介

本文提供在對Smart Call Home(SCH)功能進行配置後對其進行故障排除時採取的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Smart Call Home

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

在Cisco UCS上設定Call-Home功能

轉到Cisco UCS Manager GUI配置指南2.0版中的配置Call Home部分。

以下是有關設定的簡短影片：UCS上的Smart Call Home配置

故障排除方法

假設您已檢查配置並註冊SCH服務，請完成以下步驟以排除UCS B系列伺服器中的SCH問題。

1. 通過SSH連線到UCS活動FI。

2. 連線nxos。

3. debug callhome all

4. 在Web瀏覽器中，連線到UCSM。

1. 在Navigation窗格中，點選Admin頁籤。

2. 在Admin頁籤上，展開All > Communication Management > Call Home。

3. 在「工作」(Work)窗格中，點選系統清單(System Inventory)頁籤。

4. 在操作區域中，點選立即傳送系統清單。

5. 在FI中的nxos提示符下：undebug all檢查是否已將電子郵件傳送到為Call Home配置的收件人。如果沒有，並且在調試輸出中看到錯誤，請檢查UCS上的SCH配置。否則，請繼續執行下一步。

6. 嘗試使用ethanalyzer捕獲SCH郵件資料包。Ethanalyzer為作業系統中的NX-OS提供監聽功能，從而簡化了對第三方網路探查的需求。

在nxos提示符下的nxos中：

1. debug callhome all

2. ethanalyzer local sniff-interface mgmt capture-filter "port smtp" limit-captured-frames 0

預設情況下，Ethanalyzer最多捕獲10幀。使用limit-captured-frames更改值或將其設定為其他值，或者使用值0刪除限制。

這是嘗試為同一事件收集調試和資料包捕獲，並將資料包捕獲限製為僅smtp埠。

7. 重複步驟4再次傳送清單。按照此步驟執行步驟5，關閉debug和ethanalyzer。附註：可以使用CTRL+C停止ethanalyzer捕獲。

8. 再次檢查是否已將電子郵件傳送給為Call Home配置的收件人。如果您的配置正確，您應該會看到ethanalyzer捕獲中的電子郵件傳出。如果收件人未收到有關簡單郵件傳輸協定(SMTP)錯誤的電子郵件檢查ethanlyzer輸出。可能是SMTP伺服器配置不正確。

9. 如果電子郵件已傳送到為Call Home配置的收件人，但未開啟SCH Cisco TAC服務請求(SR)，請轉到此頁面：tools.cisco.com/sch

通過此連結，您可以瞭解SCH後端是否收到任何呼叫總部警報。

它們包含各種報告，您可以根據序列號/主機名device-id等運行這些報告。

如果您要運行測試呼叫總部警報而不是傳送清單，可以在系統清單的位置嘗試以下操作。

以下為此頁面的摘錄：傳送測試呼叫總部警報

Step 1 UCS-A# scope monitoring

Enters monitoring mode.

Step 3 UCS-A /monitoring/callhome # send-test-alert

Sends a test Call Home alert using one or more of the following alert parameters:

Alert description

Alert group

Event severity level

Message type

Message subtype

當傳送測試Call Home警報時，Call Home會像回覆任何其他警報一樣做出響應，並將其傳送到已配置的目標電子郵件地址。

下一個示例將測試Call Home警報傳送到環境警報組的已配置目標電子郵件地址：

UCS-A# scope monitoring

UCS-A /monitoring # scope callhome

UCS-A /monitoring/callhome # send-test-alert alert-description

"This is a test alert" alert-group environmental

常見問題

除了簡單的配置問題外，還出現了網路或郵件伺服器問題。此外，註冊問題也很常見。

交換矩陣互聯的IP地址和虛擬IP地址可能需要設定為SMTP伺服器上的中繼。

建立新使用者註冊需要：

- 要註冊的人員的有效Cisco.com ID。

- 當要註冊的人員需要註冊為管理員時，Smart Call Home支援的公司至少有一個有效合約。

有關如何配置和註冊裝置的簡短片

遇到註冊問題時，請轉到此連結以解決問題，因為此問題涉及SCH註冊團隊：Smart Call Home

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems