目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

將伺服器置於獨立模式

步驟 1.停用伺服器

步驟 2.取消配置伺服器埠

步驟 3.將CIMC更改為預設設定

步驟 4.將CIMC配置為獨立模式

重新映像韌體版本

步驟 1.下載Host Upgrade Utility (HUU) ISO。

步驟 2.啟動KVM並對映HUU ISO。

步驟 3.使用HUU ISO啟動。

步驟4.-重新映像當前版本。

將伺服器整合到UCS Manager

步驟 1.將CIMC設定為出廠預設設定。

步驟2.-將埠重新配置為伺服器埠

步驟 3.連線介面卡電纜

步驟 4.重新啟動伺服器。

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何將整合到UCS Manager中的UCS-C系列伺服器配置為獨立模式並重新映像其韌體版本。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 對統一計算系統伺服器(UCS)的基本瞭解

- 對UCS Manager (UCSM)的基本瞭解

- 對思科整合管理控制器(CIMC)的基本瞭解

- 對網路有基本的瞭解。

採用元件

本檔案所述內容不限於特定軟體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

嘗試此組態之前，請確認您已具備這些需求。

- 連線到C系列伺服器的電腦。

- KVM纜線

- 監視

- 鍵盤

- 連線到管理埠的1G電纜

設定

注意：沒有TAC建議，請勿執行此過程。

將伺服器置於獨立模式

警告：開始此程式之前，請確認伺服器已關機。

步驟 1.停用伺服器

轉到UCS Manager Web介面。

導航到裝置 > 機架安裝 > 伺服器x

按一下Server Maintenance，然後選擇Decommission

注意：如果伺服器已停用，則不會顯示在機架安裝上，而是顯示在Equipment > Decommionated > Rack-Mounts下

步驟 2.取消配置伺服器埠

導航到裝置>矩陣互聯 >矩陣互聯A > 固定模組 > 乙太網埠 > 埠x。

按一下Unconfigure。

對交換矩陣互聯B重複相同的步驟

導航到裝置>矩陣互聯 >矩陣互聯B > 固定模組 > 乙太網埠 > 埠x。

按一下Unconfigure。

步驟 3.將CIMC更改為預設設定

關閉伺服器的電源並拔下電源線。

等待2分鐘，然後再次連線電源線。

使用監視器和鍵盤將KVM電纜連線到伺服器。

監控伺服器啟動過程，直到您到達Cisco選單，然後按F8進入Cisco IMC配置實用程式。

按F1並啟用Factory Default。

按F10儲存更改並重新啟動伺服器。

步驟 4.將CIMC配置為獨立模式

監控伺服器啟動過程，直到您到達Cisco選單，然後按F8再次進入Cisco IMC配置實用程式。

套用下一個組態：

- NIC模式已選擇為專用

- IP到IPV4

- CIMC IP，其中IP與電腦位於同一子網中。

- NIC備援變成無

- 無VLAN

按F10儲存更改並重新啟動伺服器。

將電腦連線到伺服器上的物理管理埠，並打開Web瀏覽器。

使用您配置的IP https://x.x.x.x

註：admin使用者的預設密碼是password

CIMC提示檢視和當前CIMC版本

重新映像韌體版本

註：如果您的伺服器整合回UCSM，則強烈建議重新映像韌體版本

步驟 1.下載Host Upgrade Utility (HUU) ISO。

重新映像是透過HUU完成的。您可以在思科下載頁下載HUU ISO

步驟 2.啟動KVM並對映HUU ISO。

下載當前版本的HUU後，轉至CIMC並按一下Launch KVM

一旦vKVM啟動，請點選虛擬媒體並啟用虛擬裝置

在Map CD/DVD上對映HUU

步驟 3.使用HUU ISO啟動。

監控伺服器啟動過程，直到您到達Cisco選單，然後按F6進入啟動選單。

選擇vKVM-Mapped vDVD選項以引導HUU ISO對映。

注意：載入HUU ISO可能需要幾分鐘。

步驟4.-重新映像當前版本。

等待HUU ISO載入並接受思科軟體許可協定。

切換到高級模式並選擇所有元件，然後按一下更新和啟用。

請等候重新映像完成，然後伺服器重新啟動。

將伺服器整合到UCS Manager

步驟 1.將CIMC設定為出廠預設設定。

重複與將伺服器置於獨立模式上步驟3相同的步驟

步驟2.-將埠重新配置為伺服器埠

導航到裝置>矩陣互聯 >矩陣互聯A > 固定模組 > 乙太網埠 > 埠x。

按一下Reconfigure並選擇Configured as Server Port。

對交換矩陣互聯B重複相同的步驟

導航到裝置>矩陣互聯 >矩陣互聯B > 固定模組 > 乙太網埠 > 埠x。

按一下Reconfigure並選擇Configured as Server Port。

步驟3.連線介面卡電纜

將埠1連線到VIC卡的FI-A，將埠3連線到FI-B。

步驟 4.重新啟動伺服器。

轉至Equipment > Decommended > Rack-Mounts，選中Recommission覈取方塊，並儲存更改。

請等候您再次看到伺服器。

您可以透過伺服器FSM監控伺服器探索。

注意：發現過程可能需要幾分鐘才能開始

一旦伺服器完成發現過程，就會開始關聯服務配置檔案(SP)。

完成探索與關聯之後，您可以啟動伺服器並讓它回到生產狀態。

相關資訊

- UCS C系列與Cisco UCS Manager的整合

- UCS C系列伺服器公用程式

- 技術支援與文件 - Cisco Systems