目錄

問題

環境

解決方案

問題

如何使用SNMP監控WSA裝置部署上的CPU使用情況？

環境

任何WSA裝置部署

解決方案

監視WSA部署的運行狀況的一部分是監視CPU使用情況。為了便於監控，通過SNMP公開了CPU使用情況。

SNMP MIB的相關部分命名為cacheBusyCPUPct，OID為。1.3.6.1.4.1.15497.1.2.3.1.5.0。輪詢此OID會得到介於0和10,000之間的整數值，以百分之1的百分之十表示。例如，值347表示CPU使用率為3.47%。

CPU使用率定義為過去10秒內所有進程使用的裝置上可用CPU的百分比。其中包括：

- 作業系統核心

- 主HTTP代理進程

- 防惡意軟體掃描引擎

- URL分類和WBRS引擎

- 記錄和報告

- Web UI和CLI

- 其他雜項進程

此值應與「概述」報告中的Web UI和「速率」命令在CLI中公開的值相似。差異應該很小，並且表明三個位置之間的取樣時間存在細微差異。