目錄

問題：

問題：

哪些策略更改會導致WCCP重置或代理重新啟動？

環境:運行AsyncOS版本6.x、7.1、7.5和更新版本的思科網路安全裝置(WSA)

WSA裝置上的某些配置更改需要重新啟動代理服務。

1. 在AsyncOS版本7.1.x及更低版本中，任何代理服務重新啟動都將導致WCCP協商丟棄並重新同步。

2. 在AsyncOS 7.5.x及更高版本中，WCCP協商由不同的進程處理。因此，重新啟動代理服務不會導致WCCP丟棄並重新協商。

此外，在AsyncOS版本7.5.x及更高版本中，提交更改時，當配置更改觸發代理服務重新啟動時，WSA將在Web GUI上顯示以下通知

------------------------------------------------------------------------------------

為了處理這些更改，代理進程將在提交後重新啟動。這將導致服務短暫中斷。此外，身份驗證快取將被清除，這可能要求某些使用者再次進行身份驗證。

------------------------------------------------------------------------------------

下表列出了一些配置以及它們是否導致代理服務重新啟動。

配置更改

AsyncOS 7.1

AsyncOS 7.5及更高版本

新增身份驗證領域

是

是

正在刪除身份驗證領域

是

是

新增身份策略

否

否

編輯身份策略

否

否

刪除身份策略

否

否

啟用HTTPS代理

是

是

禁用HTTPS代理

是

是

新增解密策略

否

否

編輯解密策略

否

否

刪除解密策略

否

否

新增上游代理

是

是

正在刪除上游代理

是

是

新增路由策略

否

否

編輯路由策略

否

否

刪除路由策略

否

否

新增訪問策略

否

否

編輯訪問策略

否

否

正在刪除訪問策略

否

否

新增自定義類別

否

否

編輯自定義類別

否

否

正在刪除自定義類別

否

否

更改介面設定

是

是

新增/刪除路由

是

是