目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

版本跳過

軟體下載和升級指南

硬體支援清單

經理

流量收集器

資料儲存

流量感測器

Flow Replicator/UDP Director

按版本升級

從6.9.x升級到6.10.x

從6.10.x版升級到7.0.x版

從7.0.x版升級到7.1.x版

從7.1.x版升級到7.2.1版

從7.2.x版升級到7.3.x版

從7.3.x版升級到7.4.x版

軟體支援時間表

簡介

本檔案介紹有關升級至安全網路分析(SNA)（前稱為Stealthwatch）的一些最佳實務資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

版本跳過

SNA僅支援從主版本升級到主版本。（例如，從6.9.x到6.10.x或7.1.x到7.2.x。） 不支援版本跳過。如果使用者願意將所有資料重置為出廠預設狀態，則可以重新映像硬體裝置、安裝新VM或使用「SWU管理員」直接轉到目標版本。

軟體下載和升級指南

- Lancope Flexnetoperations 門戶上提供版本7.1及更低版本的軟體和指南

- 7.1及更高版本的軟體和指南可在Cisco Software Central中找到

硬體支援清單

本節中的資訊是根據思科安全網路分析硬體和軟體版本支援清單指南。

經理

流量收集器

資料儲存

流量感測器

Flow Replicator/UDP Director

按版本升級

從6.9.x升級到6.10.x

升級至版本：6.10.4、6.10.5、6.10.6

軟體下載：Lancope Flexnetoperations Portal上提供軟體

升級指南: 6.9.x到6.10.6的更新指南

從6.10.x版升級到7.0.x版

升級至版本：7.0.0、7.0.2、7.0.3

軟體下載：Lancope Flexnetoperations Portal上提供軟體

升級指南: 6.10.x到7.0.3的更新指南

從7.0.x版升級到7.1.x版

升級至版本：7.1.1、7.1.2、7.1.3

軟體下載：可從Lancope Flexnetoperations Portal或思科軟體中心獲取軟體

升級指南: 7.0.x到7.1.3的更新指南

從7.1.x版升級到7.2.1版

升級至版本：7.2.1

軟體下載：Cisco Software Central提供軟體

升級指南：7.1.x到7.2.1的更新指南

從7.2.x版升級到7.3.x版

升級至版本：7.3.0、7.3.1、7.3.2

軟體下載：Cisco Software Central提供軟體

升級指南：7.2.x到7.3.2的更新指南

從7.3.x版升級到7.4.x版

升級至版本：7.4.0

軟體下載：可從Cisco Software Central獲取軟體

升級指南：7.3.x到7.4.0或7.4.1的更新指南

軟體支援時間表

通常，在發佈後12個月內，軟體維護涵蓋一個版本，並在發佈後18個月內接收漏洞和安全修復。有關SNA軟體版本模型和版本支援時間表的詳細資訊，請參閱Cisco Stealthwatch®軟體版本模型和版本支援時間線產品公告。

此表列出了從7.1.1版開始的支援時間表。

版本

發行日期

軟體維護(EoS)結束

漏洞和安全支援(EoVSS)終止

7.4.1

09 May,2022

09 May, 2023

2023年11月09日

7.4.0 *

2021年11月02日

2022年11月02日

02 May,2023

7.3.2

2021年6月01日

2022年6月01日

2022年12月01日

7.3.1

2021年2月04日

2022年2月4日

2022年8月4日

7.3.0

2020年9月3日

2021年9月3日

2022年3月3日

7.2.1

2020年6月17日

2021年6月17日

2022年7月01日

7.1.1

2019年8月16日

2020年8月16日

2022年7月01日