目錄

簡介

必要條件

開始之前

所需的工具和硬體

卸下模組或插槽蓋

插入模組或插槽蓋

簡介

8000系列裝置的模組化使您能夠選擇和更改裝置的介面數量和型別，而不是大多數高端安全裝置的通常固定埠配置。將各種網路模組(NetMod)插入8000系列裝置中，以自定義介面配置以滿足您的網路要求。本檔案介紹如何在8000系列FirePOWER裝置中插入和移除NetMod。

注意：如果在裝置上的不相容插槽中安裝NetMod，或者NetMod與您的系統不相容，當您嘗試配置NetMod時，管理防禦中心的Web介面中會顯示錯誤或警告消息。

必要條件

開始之前

開始之前，請按照以下指南準備插入或刪除模組：

- 識別所有裝置和模組部件。

- 確定要在其中安裝NetMod的插槽。

- 確定適合您的堆疊模組的正確插槽。

- 確認EMI墊圈已到位。

- 拔下裝置的所有電源線。

警告：您不能熱插拔模組。在插入或移除模組之前，必須關閉電源並從裝置拔下兩條電源線。

注意：使用合適的靜電放電(ESD)方法，例如佩戴腕帶和在操作模組時使用ESD工作表面。將未使用的模組儲存在ESD袋或盒中以防止損壞。

所需的工具和硬體

- T8 Torx螺絲刀

- 8000系列Firepower裝置

卸下模組或插槽蓋

第1步：使用T8 Torx螺絲刀從模組的拉杆上卸下並保留T8 Torx螺釘。

第2步：從模組拉出拉杆以釋放閂鎖。

第3步：將模組滑出插槽。

插入模組或插槽蓋

第1步：使用T8 Torx螺絲刀從模組的拉杆上卸下並保留T8 Torx螺釘。

第2步：從模組拉出拉杆以開啟閂鎖。  鎖扣的近端可見。  鎖存器的遠端位於模組內部。

第3步：將模組插入插槽，直到鎖存器的遠端在插槽中，並且鎖存器的近端接觸插槽的外部。

第4步：將拉杆向模組推入，使鎖扣接合併將模組拉入插槽。

步驟5：用力按壓螺釘孔，將拉杆完全推到模組上，以固定閂鎖。

第6步：將保留的T8 Torx螺釘插入並擰緊至拉杆中。