目錄

簡介

背景資訊

故障切換配置中的主要裝置和輔助裝置之間的差異

故障切換配置中的主用裝置和備用裝置之間的差異

更換輔助防火牆故障

替換主防火牆故障

簡介

本文檔介紹如何使用主用/備用故障切換對替換自適應安全裝置(ASA)防火牆。

背景資訊

ASA防火牆支援兩種故障切換配置：活動/活動故障切換和活動/備用故障切換。

共有兩個防火牆：

- firewall-a為主用/主用

- firewall-b為輔助/備用

故障切換配置中的主要裝置和輔助裝置之間的差異

此命令意味著此防火牆始終將活動配置推送到輔助防火牆。

# failover lan unit primary

此命令意味著此防火牆始終從主防火牆接收活動配置。

# failover lan unit secondary

故障切換配置中的主用裝置和備用裝置之間的差異

此命令表示此防火牆是故障轉移對中的活動運行防火牆。

# failover active

此命令表示此防火牆是備用防火牆，在故障轉移對中運行防火牆。

# failover standby

更換輔助防火牆故障

1. 驗證主防火牆是否處於活動狀態且處於聯機狀態。舉例來說：

firewall-a/pri/act# show failover

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL1, Mate JADSERIAL2

Last Failover at: 19:54:29 GMT May 23 2023

This host: Primary - Active

Active time: 2204 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Other host: Secondary - Failed

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

2. 關閉並實際移除次要防火牆。

3. 以物理方式增加新的輔助防火牆並打開其電源。

4. 當新的輔助防火牆以預設出廠配置處於活動狀態後，啟用故障切換鏈路，即no shutdown故障切換物理鏈路。

範例：

firewall-a/pri/act#conf t

firewall-a/pri/act#(config)#interface Port-channel1

firewall-a/pri/act#(config-if)#no shutdown

firewall-a/pri/act#(config)#exit

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#conf t

firewall-b/sec/stby#(config)#interface Port-channel1

firewall-b/sec/stby#(config-if)#no shutdown

firewall-b/sec/stby#(config)#exit

firewall-b/sec/stby#

5. 配置故障切換命令。舉例來說：

firewall-a/pri/act# sh run | inc fail

failover

failover lan unit primary

failover lan interface sync Port-channel1

failover link sync Port-channel1

failover interface ip sync 10.10.13.9 255.255.255.252 standby 10.10.13.10

no failover wait-disable

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby# sh run | inc fail

no failover

failover lan unit secondary

failover lan interface sync Port-channel1

failover link sync Port-channel1

failover interface ip sync 10.10.13.9 255.255.255.252 standby 10.10.13.10

no failover wait-disable

firewall-b/sec/stby#

6. 在新的輔助防火牆上啟用故障切換。舉例來說：

firewall-b/sec/stby#conf t

firewall-b/sec/stby#(config)#failover

firewall-b/sec/stby#(config)#exit

firewall-b/sec/stby#

firewall-b/sec/stby# sh run | inc fail

failover

firewall-b/sec/stby#

7. 等待活動配置同步到新裝置並驗證正確的故障切換狀態。舉例來說：

firewall-a/pri/act#

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#

Beginning configuration replication from mate.

End configuration replication from mate.

firewall-b/sec/stby#

注意：請注意，主防火牆(firewall-a)將配置傳送到輔助防火牆(firewall-b)。

8. 儲存主要/作用中的組態，並驗證新的輔助/待命的寫入記憶體。舉例來說：

firewall-a/pri/act#write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: ad317407 935a773c 6c5fb66a c5edc342

64509 bytes copied in 9.290 secs (7167 bytes/sec)

[OK]

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#

May 24 2023 15:16:21 firewall-b : %ASA-5-111001: Begin configuration: console writing to memory

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111004: console end configuration: OK

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111008: User 'failover' executed the 'write memory' command.

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111010: User 'failover', running 'N/A' from IP x.x.x.x , executed 'write memory'

firewall-b/sec/stby#

9. 驗證兩個防火牆上的故障轉移對是否都處於up/up活動狀態。舉例來說：

firewall-a/pri/act# show failover

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL1, Mate JADSERIAL2

Last Failover at: 19:54:29 GMT May 23 2023

This host: Primary - Active

Active time: 71564 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

firewall-b/sec/stby# show failover

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL2, Mate JADSERIAL1

Last Failover at: 20:51:27 GMT May 23 2023

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

Other host: Primary - Active

Active time: 71635 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1: Normal (Not-Monitored)

Interface outide (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

替換主防火牆故障

1. 驗證輔助防火牆是否處於活動狀態且處於聯機狀態。舉例來說：

firewall-b/sec/act# show failover

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL2, Mate JADSERIAL1

Last Failover at: 19:54:29 GMT May 23 2023

This host: Secondary - Active

Active time: 2204 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Other host: Primary - Failed

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

2. 關閉並實際移除主防火牆。

3. 以物理方式增加新的主防火牆並打開其電源。

4. 現在，新的主防火牆會使用預設出廠配置啟用。

5. 啟用故障切換鏈路，no shutdown故障切換物理鏈路。舉例來說：

firewall-a/pri/stby#conf t

firewall-a/pri/stby#(config)#interface Port-channel1

firewall-a/pri/stby#(config-if)#no shutdown

firewall-a/pri/stby#(config)#exit

firewall-a/pri/stby#

firewall-b/sec/act#conf t

firewall-b/sec/act#(config)#interface Port-channel1

firewall-b/sec/act#(config-if)#no shutdown

firewall-b/sec/act#(config)#exit

firewall-b/sec/act#

6. 儲存配置。在輔助/活動防火牆上寫入記憶體，並確保啟動配置中有failover lan unit secondary。

範例：

firewall-b/sec/act# write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: ad317407 935a773c 6c5fb66a c5edc342

64509 bytes copied in 9.290 secs (7167 bytes/sec)

[OK]

firewall-b/sec/act# show start | inc unit

failover lan unit secondary

firewall-b/sec/act#

7. 配置故障切換命令。

1. 在輔助/主用防火牆上，必須首先設定failover lan unit primary命令，以確保主用配置從輔助/主用防火牆推進到新的預設配置主/備用防火牆。舉例來說：

firewall-b/sec/act# sh run | inc unit

failover lan unit secondary

firewall-b/sec/act#

firewall-b/sec/act#conf t

firewall-b/sec/act#(config)#failover lan unit primary

firewall-b/sec/act#(config)#exit

firewall-b/sec/act# sh run | inc unit

failover lan unit primary

firewall-b/pri/act#

b. 驗證兩台裝置上的故障切換配置。舉例來說：

firewall-b/pri/act# sh run | inc fail

failover

failover lan unit primary

failover lan interface sync Port-channel1

failover link sync Port-channel1

failover interface ip sync 10.10.13.9 255.255.255.252 standby 10.10.13.10

no failover wait-disable

firewall-b/pri/act#

firewall-a/sec/stby# sh run | inc fail

no failover

failover lan unit secondary

failover lan interface sync Port-channel1

failover link sync Port-channel1

failover interface ip sync 10.10.13.9 255.255.255.252 standby 10.10.13.10

no failover wait-disable

firewall-a/sec/stby#

8. 在新主防火牆上啟用故障切換。舉例來說：

firewall-a/sec/stby#conf t

firewall-a/sec/stby#(config)#failover

firewall-a/sec/stby#(config)#exit

firewall-a/sec/stby#

firewall-a/sec/stby# sh run | inc fail

failover

firewall-a/sec/stby#

9. 等待活動配置同步到新裝置並驗證正確的故障切換狀態。舉例來說：

firewall-b/pri/act#

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

firewall-b/pri/act#

firewall-a/sec/stby#

Beginning configuration replication from mate.

End configuration replication from mate.

firewall-a/sec/stby#

注意：請注意，主防火牆(firewall-b)將配置傳送到輔助防火牆(firewall-a)。請勿在現在的主用/主用防火牆(firewall-b)上寫入記憶體。

10. 重新載入目前的主要/作用中防火牆(firewall-b)，使其以次要/待命防火牆的身份進行備份。

firewall-b/pri/act#reload

11. 執行「firewall-b reload」命令（等待15秒）後，立即切換到新的主防火牆(firewall-a)，並輸入failover lan unit primary命令，然後輸入write memory。

firewall-a/sec/act#conf t

firewall-a/sec/act#(config)#failover lan unit primary

firewall-a/sec/act#(config)#exit

firewall-a/sec/act# sh run | inc unit

failover lan unit primary

firewall-a/pri/act# write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: ad317407 935a773c 6c5fb66a c5edc342

64509 bytes copied in 9.290 secs (7167 bytes/sec)

[OK]

firewall-a/pri/act# show start | inc unit

failover lan unit primary

firewall-a/pri/act#

12. 等待firewall-b完全啟動，並將故障轉移對作為輔助/備用裝置加入。舉例來說：

firewall-a/pri/act#

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#

Beginning configuration replication from mate.

End configuration replication from mate.

firewall-b/sec/stby#

注意：請注意，主防火牆(firewall-a)將配置傳送到輔助防火牆(firewall-b)。

13. 儲存配置，在主用/主用上寫入記憶體，並驗證新輔助/備用上的寫入記憶體。舉例來說：

firewall-a/pri/act#write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: ad317407 935a773c 6c5fb66a c5edc342

64509 bytes copied in 9.290 secs (7167 bytes/sec)

[OK]

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#

May 24 2023 15:16:21 firewall-b : %ASA-5-111001: Begin configuration: console writing to memory

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111004: console end configuration: OK

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111008: User 'failover' executed the 'write memory' command.

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111010: User 'failover', running 'N/A' from IP x.x.x.x , executed 'write memory'

firewall-b/sec/stby#

14. 驗證兩個防火牆上的故障轉移對是否都處於up/up活動狀態。舉例來說：

firewall-a/pri/act# show failover

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL1, Mate JADSERIAL2

Last Failover at: 19:54:29 GMT May 23 2023

This host: Primary - Active

Active time: 71564 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

firewall-b/sec/stby# show failover

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL2, Mate JADSERIAL1

Last Failover at: 20:51:27 GMT May 23 2023

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

Other host: Primary - Active

Active time: 71635 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1: Normal (Not-Monitored)

Interface outide (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)