目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

配置7.4.1+版本

簡介

本文檔介紹如何在運行版本7.4+的安全防火牆3100系列中配置多例項。

必要條件

瞭解防火牆可擴充作業系統(FXOS)和防火牆管理中心(FMC)圖形使用者介面(GUI)。

需求

訪問：

- 透過控制檯訪問安全防火牆3100系列

- FMC GUI存取

採用元件

- 運行7.4+版本的思科安全防火牆管理中心

- 思科安全防火牆系列3100

- 3105除外*

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

在多例項模式下，您可以在一個機箱上部署多個容器例項，這些機箱充當完全獨立的裝置。

配置7.4.1+版本

步驟1.連線到機箱控制檯埠。

控制檯埠連線到FXOS CLI。

步驟 2.使用使用者名稱admine和passwordAdmin123登入。

首次登入FXOS時，系統會提示您更改密碼。

注意：如果密碼已經更改，但您不知道該密碼，則必須重新映像裝置以將密碼重置為預設值。有關reimage procedure的資訊，請參閱FXOS故障排除指南。

步驟 3.檢查當前模式，本地模式或容器模式。如果模式為「原生」，您可以繼續此程式以轉換為多執行處理（容器）模式。

firepower# show system detail

範例：

顯示多例項狀態

步驟 4.連線到威脅防禦CLI。

firepower#connect ftd

範例：

連線至FTD

步驟 5.首次登入威脅防禦時，系統會提示您接受終端使用者許可協定(EULA)。隨後將顯示CLI設定指令碼。

設定指令碼允許您設定管理介面IP地址和其他設定。但是，當您轉換到多例項模式時，僅保留下列設定。

- 管理員密碼（在初始登入時設定）

- DNS伺服器

- 搜尋網域

您重置管理IP地址和網關作為多例項模式命令的一部分。轉換為多例項模式後，您可以在FXOS CLI中更改管理設定。請參閱在FXOS CLI上更改機箱管理設定。

步驟 6.啟用多例項模式，設定機箱管理介面設定，並確定管理中心。您可以使用IPv4和/或IPv6。輸入此命令後，系統會提示您清除配置並重新啟動。EnterERASE（全部大寫）。系統會重新啟動，並會在變更模式時清除組態，但您在命令中設定的管理網路設定和管理密碼除外。機箱主機名設定為「firepower型號」。

IPv4：

配置多例項網路ipv4ip_addressnetwork_maskgateway_ip_addressmanagermanager_name {主機名 | ipv4_address | DONTRESOLVE} registration_keynat_id

IPv6：

配置多例項網路ipv6ipv6_addresssprefix_lengthgateway_ip_addressmanagermanager_name {主機名 | ipv6_address | DONTRESOLVE} registration_keynat_id

請參閱以下管理員元件：

- {主機名 | ipv4_address | DONTRESOLVE} -指定管理中心的FQDN或IP地址。管理中心或機箱中的至少一個裝置必須具有可到達的IP地址，以便在兩個裝置之間建立雙向、SSL加密通訊通道。如果未在此命令中指定管理器主機名或IP地址，請輸入DONTRESOLVE；在這種情況下，機箱必須具有可訪問的IP地址或主機名，並且必須指定at_id。

- registration_key -輸入您選擇的一次性註冊金鑰，該金鑰在註冊機箱時也在管理中心指定。註冊金鑰不能超過37個字元。有效字元包括字母數字字元(A-Z、a-z、0-9)和連字元(-)。

- nat_id -指定您選擇的一個唯一的一次性字串，當一端未指定可訪問的IP地址或主機名時，當您註冊機箱時，此字串還會在管理中心指定。如果不指定管理器地址或主機名，則要求指定，但是，我們建議始終設定NAT ID，即使指定了主機名或IP地址也是如此。NAT ID不能超過37個字元。有效字元包括字母數字字元(A-Z、a-z、0-9)和連字元(-)。此ID不能用於註冊到管理中心的任何其他裝置。

要將模式更改回裝置模式，必須使用FXOS CLI和enterscope 系統，然後設定deploymode native。請參閱在FXOS CLI上更改機箱管理設定。

範例：

變更為多重執行處理模式

註：將多例項機箱增加到管理中心。管理中心和機箱使用機箱管理介面共用單獨的管理連線。 可以使用管理中心配置所有機箱設定以及例項。不支援FXOS CLI上的安全防火牆機箱管理器或配置。

步驟 7.在管理中心中，使用機箱管理IP地址或主機名增加機箱。

- 選擇Devices> Device Management，然後選擇Add> Chassis。

將機箱增加到FMC

設定機箱引數

- 將機箱增加到FMC後，請參閱FMC上的裝置清單中的裝置。

FMC中增加的機箱

步驟 8.要檢視和配置機箱，請在機箱列中點選管理，或者點選編輯(✎)。

機箱的機箱管理器頁面打開，顯示摘要頁面。

機箱管理

步驟 9.選擇Instances按鈕，然後選擇Add Instance在機箱中建立新例項。

建立例證

步驟 10.按照精靈完成執行處理的安裝。

1. 接受協定

接受協定

2. 設定執行處理引數

例項引數

3. 介面選擇。

介面指派

4. 裝置管理。

裝置管理

5. 摘要

執行處理摘要