目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

Microsoft Windows Vista作業系統(OS)預設啟用TCP視窗縮放選項（以前的Windows作業系統禁用了該選項）。 這會導致舊版Cisco IOS防火牆軟體出現問題。本文描述該問題並提供該問題的解決方案。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

預設情況下，Microsoft Windows Vista作業系統啟用TCP視窗縮放選項（以前的Windows作業系統禁用了該選項）。 RFC 1323 （適用於高效能的TCP擴充模組）中詳述TCP視窗擴充選項，允許裝置通告大於65 K的接收視窗，大於原先指定的TCP。這在當今的高速網路中非常有用，因為線上的更多資料在得到確認之前可能尚未處理。這種效能低下或丟失的TCP連線是由某些版本的Cisco IOS®防火牆軟體不支援TCP視窗擴展選項造成的。這會使其的TCP視窗比終端實際擁有的TCP視窗小得多。這會導致執行IOS防火牆功能集的Cisco IOS路由器捨棄其認為在TCP視窗之外，但實際上不屬於TCP視窗的封包。

解決方案

將Cisco IOS防火牆升級到支援TCP Window Scaling選項的版本。

支援的版本為Cisco IOS軟體版本12.3(15)或更高版本。

相關資訊

- Cisco IOS防火牆產品支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems