目錄

簡介

症狀

解決方案

簡介

使用單使用者模式啟動FirePOWER裝置後，它可能會顯示為凍結。本文說明如何對此進行疑難排解。

症狀

- 在引導到單使用者模式後，系統會在顯示Fuse init(API版本7.14)的消息後凍結。

(Previous messages are truncated)

kjournald starting.  Commit interval 5 seconds

EXT3-fs (sda5): mounted filesystem with writeback data mode

VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly on device 8:5.

Freeing unused kernel memory: 488k freed

Adding 1044220k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1

across:1044220k SS

EXT3-fs (sda5): using internal journal

EXT2-fs (sda1): warning: mounting ext3 filesystem as ext2

EXT2-fs (sda7): warning: mounting ext3 filesystem as ext2

fuse init (API version 7.14)

(no more output)

例如，遇到此問題的裝置的輸出如下：

- 啟動期間，FirePOWER裝置會檢測USB驅動程式。如果驅動程式載入成功，您會注意到類似以下內容的消息：

USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device

ftdi_sio 4-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected

usb 4-1: Detected FT232RLusb 4-1: Number of endpoints 2

usb 4-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64

usb 4-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64

usb 4-1: Setting MaxPacketSize 64

usb 4-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

如果驅動程式載入失敗，系統掛起並顯示以下錯誤消息：

kernel: usb 5-1: device descriptor read/8, error -110

kernel: usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5

kernel: fuse init (API version 7.14)

解決方案

為了解決此問題，請按照以下步驟操作：

第1步：確保鍵盤是否正確連線到FirePOWER系統。

第2步：使用控制檯（鍵盤+ VGA）連線到裝置。

步驟3:登入裝置並進入expert模式：

> expert

第4步：運行以下指令碼將控制檯設定為VGA埠。

admin@FirePOWER:~$ sudo /usr/local/sf/bin/set_console.sh -c tty0

第5步：顯示提示時輸入yes:

Are you sure you want to proceed?

Yes/No (yes/no): yes

第6步：運行上述命令後，重新啟動FirePOWER裝置以使更改生效。

admin@FirePOWER:~$ sudo reboot

第7步：如果set_console.sh指令碼（在步驟4中）無法解決此問題，請重新啟動裝置，然後從引導提示符引導至單使用者模式。例如，在執行版本5.2的裝置上，在引導提示符下運行以下命令：

3D-5.2.0 console=tty0 single

第8步：如果上述步驟均不能解決此問題，則下一個選項是重新映像。