目錄

簡介

說明

簡介

在郵件日誌中，您可能會看到「信封發件人域不存在」的錯誤。

說明

思科郵件安全裝置(ESA)對發件人地址的域進行MX記錄查詢。然後對MX記錄執行A記錄查詢。如果對於任何查詢，DNS伺服器返回「NXDOMAIN」（沒有此域的記錄），則ESA將該域視為不存在。這屬於「域不存在的信封發件人」類別。  NXDOMAIN可能表示根名稱伺服器未為此域提供任何授權名稱伺服器。

範例：

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: New SMTP ICID 1605269 interface InternalNet

(10.101.150.43) address 192.168.23.36 reverse DNS host small-mail.example.com

verified yes

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match

sbrs[0.0:10.0] SBRS 3.5

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 Address: < jane@example.com> sender

rejected, envelope sender domain does not exist

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 lost

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 close