目錄

簡介

工作隊列是什麼？ 工作隊列中的處理順序是什麼？

相關資訊

簡介

本文檔介紹工作隊列管道，並提供有關在思科郵件安全裝置(ESA)上的工作隊列中查詢與處理順序相關的資訊的位置的詳細資訊。

工作隊列是什麼？ 工作隊列中的處理順序是什麼？

工作隊列是指在將接收的消息移至傳送階段之前對其進行處理的位置。處理過程包括偽裝、路由、過濾、安全清單/阻止清單掃描、反垃圾郵件和防病毒掃描、檔案信譽掃描和分析、爆發過濾器以及隔離。有關工作隊列中的順序處理和完全瞭解工作隊列管道的完整資訊，請參閱《使用手冊》中與ESA相匹配的AsyncOS for Email Security版本的「工作隊列/路由」一章。

工作隊列的處理順序取決於ESA上運行的AsyncOS for Email Security的版本。每個修訂版都能夠運行較新的服務。有關工作隊列中的順序處理和完全瞭解工作隊列管道的完整資訊，請參閱與ESA相匹配的AsyncOS for Email Security版本的《使用手冊》的「瞭解電子郵件管道」一章。

例如，AsyncOS 9.7 for Email Security的工作隊列的處理順序如下圖所示：

相關資訊

- Cisco Email Security Appliance — 最終使用手冊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems