目錄

問題

環境

CLI

GUI

問題

如何通過電子郵件傳送思科內容安全裝置上的配置副本？

環境

思科電子郵件安全裝置(ESA)、網路安全裝置(WSA)、安全管理裝置(SMA)和所有版本的AsyncOS。

可以使用CLI或GUI建立備份配置檔案並通過電子郵件傳送。請參閱下面的說明。

CLI

1. example.com> mailconfig。

2. 請輸入要向其傳送配置檔案的電子郵件地址。用逗號分隔多個地址。

[]> email_address@example.com

3. 是否要包括密碼？請注意，使用loadconfig重新載入時，沒有密碼的配置將失敗。[N]> y

4. 組態檔已傳送到email_address@example.com附註：如果為步驟3選擇了預設選項「否」，則配置將不包含密碼。這麼做可以看出，無法透過loadconfig指令將檔案重新載入Proxy。

GUI

1. 轉至系統管理 — >配置 — >配置檔案。

2. 在Configuration File:將檔案電子郵件傳送至，填寫要將配置檔案傳送到的電子郵件地址。

3. 取消選中Configuration Files框中的Mask passwords以建立可通過Load Configuration載入的後置配置。

4. 按一下Submit按鈕。