目錄

問題

問題

思科反垃圾郵件捕獲率、誤報率和吞吐量是多少？

思科郵件安全裝置(ESA)和反垃圾郵件引擎已針對最大程度減少誤報進行了最佳化。

思科的目標是假陽性率低於百萬分之一，捕獲率高於97%。

附註：Cisco Anti-Spam的吞吐量將根據ESA的配置方式以及可用於處理所需吞吐量的硬體資源而有所不同。

實際捕獲率和誤報率因地區和郵件流量而異。