目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

步驟1.獲取RDP Java外掛

步驟2.匯入RDP外掛

步驟3.定義RDP連線引數（可選）

步驟4.連線到RDP伺服器

步驟5.驗證設定

疑難排解

相關資訊

簡介

本文說明如何匯入遠端案頭協定(RDP)外掛以用於WebVPN。

必要條件

需求

在嘗試本文檔中所述的步驟之前，請配置基本WebVPN。

採用元件

本文檔使用運行軟體版本8.0(2)和ASDM版本6.0(2)的ASA 5510。Windows 2003伺服器用於通過WebVPN連線到RDP外掛。客戶端案頭已安裝JRE 1.4.2_05-b04。TFTP伺服器用於通過命令列匯入外掛。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

設定

若要匯入和使用RDP外掛，請完成以下步驟：

步驟1.獲取RDP Java外掛

您可以從Cisco Software Center下載RDP外掛以及其他與WebVPN相容的外掛。有關RDP外掛的詳細資訊，請參閱以下URL:http://properjavardp.sourceforge.net/

注意：思科網站上提供的RDP外掛已針對JRE 1.4進行了最佳化。如果您將RDP外掛與其他JRE版本一起使用，可能會遇到可用性問題。要解決RDP外掛的問題，請使用ssl server-version any命令，而不是預設情況下使用的ssl server-version tlsv1-only命令。

步驟2.匯入RDP外掛

為了將RDP外掛與WebVPN配合使用，您必須將外掛匯入ASA。

ASDM示例

1. 在ASDM應用程式中，按一下Configuration，然後按一下Remote Access VPN。

2. 展開Clientless SSL VPN Access，展開Portal，然後選擇Client-Server Plug-ins。

3. 按一下「Import」（匯入）。

4. 從Plug-in Name(Protocol)下拉選單中選擇rdp。

5. 按一下Local computer單選按鈕，然後按一下Browse Local Files。

6. 瀏覽到儲存RDP外掛的位置，然後選擇檔案。

7. 按一下「Import Now」。

此時將顯示此資訊對話方塊。

8. 按一下「OK」（確定）。

命令列示例

此命令列示例使用TFTP匯入WebVPN外掛。

ciscoasa

ciscoasa#import webvpn plug-in protocol rdp tftp://192.168.50.5/rdp-plugin.jar

!--- Use the import webvpn plug-in protocol command in order to import WebVPN !--- plug-ins. This example uses tftp in order to import the RDP plug-in.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ciscoasa#

步驟3.定義RDP連線引數（可選）

當您與RDP外掛連線時，您可以在URL中定義連線引數。

若要定義URL中的RDP連線引數，請完成以下步驟：

1. 在VPN服務瀏覽器中，從瀏覽器中的Address下拉選單中選擇rdp://。

2. 在主機名或IP地址後插入正斜槓(/)和問號(?)，並用與號(&)分隔各個引數，如下圖所示：

3. 直接在主機名或IP地址之後定義埠引數。此示例使用埠5587。

有關連線引數的完整清單，請點選VPN服務瀏覽器左側的Terminal Servers。下表列出了一些更常見的引數：

WebVPN RDP外掛變數

引數

引數

定義

控制檯

是

輸入當前控制檯會話（如果已定義）。

使用者名稱

字串

用於登入RDP伺服器的使用者名稱。

密碼

字串

用於登入RDP伺服器的密碼（不推薦）。

域

字串

用於登入RDP伺服器的域名。

幾何

寬度

定義螢幕的高度和寬度(例如：800x600或1024x768)。

連接埠

整數

RDP埠號。預設RDP埠號為3389。

注意：您也可以在RDS書籤條目中使用RDP連線引數。此圖顯示RDP書籤條目的示例：

步驟4.連線到RDP伺服器

為了連線到RDP伺服器，請完成以下步驟：

1. 建立WebVPN會話，然後從Address下拉選單中選擇rdp://。

2. 輸入RDP伺服器的IP地址或您在步驟3中定義的連線引數，然後按一下瀏覽。

RDP會話將顯示在新視窗中。

步驟5.驗證設定

使用以下步驟驗證已成功匯入RDP外掛。

- 使用show import webvpn plug-in命令以顯示目前的WebVPN外掛，並驗證rdp是否列在命令輸出中。

- 當您連線到WebVPN時，驗證rdp://是否作為Address下拉選單中的URI選項可用。

疑難排解

使用以下步驟排除使用RDP外掛時的錯誤：

- 清除瀏覽器快取

此過程將刪除當前儲存在瀏覽器快取中的所有檔案。

1. 在Internet Explorer中，選擇「工具」>「Internet選項」。

2. 在「臨時Internet檔案」部分，按一下常規頁籤，然後按一下刪除檔案。

- 清除JRE快取

此過程將刪除當前儲存在Java快取中的所有檔案。

1. 在Windows中，按一下開始，然後選擇「設定」>「控制面板」。

2. 在「控制面板」中，按兩下Java外掛。

3. 按一下Cache頁籤，然後按一下Clear。

- 解除安裝/重新安裝JRE

1. 在Windows中，按一下「開始」，然後選擇「設定」>「控制面板」>「新增或刪除程式」。

2. 選擇Java Runtime Environment程式，然後按一下刪除。

3. 從Java網站(http://www.java.com/en/download/ )下載新的JRE，然後安裝新的JRE。

註：RDP外掛運行效果最佳，針對JRE 1.4進行了最佳化。

- 解除安裝RDP外掛

如果在登入WebVPN時，RDP選項未作為URI列在地址欄位中，請解除安裝並重新安裝RDP外掛。為了從WebVPN中刪除RDP外掛，請完成以下步驟之一：

- WebVPN — 導航到Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Portal > Client-Server Plug-ins，選擇RDP外掛，然後點選Delete。

- CLI — 使用revert webvpn plug-in rdp命令刪除外掛。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems