目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何識別和解決將Active Directory代理軟體配置為與Windows域控制器互動時發生的問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於ASA Active Directory軟體。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

使用adacfg dc create命令在Windows域中的域控制器(DC)上安裝Active Directory(AD)代理時，AD代理和DC之間的連線狀態列為down。

使用adacfg dc list命令可檢視連線狀態：

C:\IBF\CLI>adacfg dc list

Name   Host/IP          Username        Domain-Name   Latest Status

----  -------------    -------------    -----------   -------------

dc    192.168.1.100    Administrator                  down

此外，adObserver日誌會列印以下錯誤：

2012年1月23日週一08:24:23:出現異常：.\DcMonitor.cpp:373 getDcVersion:DC的ConnectServer錯誤：dc名稱：192.168.1.100主機名：192.168.1.100域：mirober2.lab使用者名稱：管理員密碼：<hidden>錯誤代碼：800706ba

解決方案

將AD代理新增到DC時，請確保將DC的主機名或完全限定的域名(FQDN)與-host關鍵字結合使用。

註：不應使用DC IP地址。IP address不是-host關鍵字的有效值。有關詳細資訊，請參閱Active Directory代理安裝和設定指南的adacfg dc create部分。

當DC正確新增且對AD代理可見時，adacfg dc list命令會將DC的狀態顯示為up:

C:\IBF\CLI>adacfg dc list

Name     Host/IP          Username        Domain-Name   Latest Status

----     ---------------  -------------   -----------   -------------

dc       dc.cisco.com     Administrator   CISCO         up

注意：Cisco Bug ID CSCto66192已作為增強請求開啟，以允許將IP地址作為-host關鍵字的有效值。

注意：目前，使用DC主機名時存在已知問題。如果遇到問題，請使用FQDN，然後運行adacfg dc list命令以檢查DC的狀態。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems