目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

設定

在所需介面上啟用IPv6

根據需要定義IPv6訪問清單

指定IPv6路由資訊

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔介紹在思科自適應安全裝置(ASA)上啟用IPv6以便傳遞IPv6資料包的基本配置。此配置使用自適應安全裝置管理器(ASDM)顯示。 思科ASA軟體版本7.0(1)本身支援IPv6資料包。但是，從Cisco ASDM軟體版本6.2開始，支援通過ASDM進行配置。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 8.2版的Cisco ASA

- Cisco ASDM版本6.3

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

背景資訊

為了通過ASA傳遞IPv6資料包，請完成以下高級步驟：

1. 在所需的介面上啟用IPv6。

2. 根據需要定義IPv6訪問清單。

3. 指定IPv6路由資訊。

設定

完成以下詳細步驟。

在所需介面上啟用IPv6

1. 選擇Configuration > Device Setup > Interface，選擇所需的介面，然後按一下Edit。

2. 按一下IPv6頁籤以指定相關的IPv6設定。

3. 選擇Enable IPv6選項，然後在Interface IPv6 Addresses部分中按一下Add。

4. 按一下「OK」（確定）。

5. 按一下「OK」以回復到「Interfaces」窗格。

根據需要定義IPv6訪問清單

1. 選擇Configuration > Firewall > Access Rules，然後按一下Add下拉按鈕以選擇Add IPv6 Access Rule選項。此時會出現一個新視窗：

2. 按一下OK，然後按一下Insert After，以便從Add下拉選單中新增另一個存取規則選項。

3. 按一下「OK」（確定）。可在此處檢視配置的訪問規則：

4. 選擇IPv6僅訪問規則選項。

指定IPv6路由資訊

1. 選擇Configuration > Device Setup > Routing > Static Routes，然後按一下Add以新增路由。

2. 按一下OK以恢復到Static Routes窗格。

3. 選擇IPv6 Routes Only以檢視配置的路由。

ASA路由IPv6資料包所需的基本配置到此結束。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- ASA配置示例和技術說明

- 配置IPv6編址

- 技術支援與文件 - Cisco Systems